High

アドバイザリーID : cisco-sa-20170419-fpsnort

初公開日 : 2017-04-19 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuz00876

CVE-2016-6368

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FirepowerシステムソフトウェアのPragmatic General Multicast(PGM)プロトコルパケットを解析する検出エンジンの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、Snortプロセスの予期しない再起動が原因でサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、PGMプロトコルパケット内のフィールドの入力検証が不適切であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたPGMパケットをターゲットデバイスの検出エンジンに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。このエクスプロイトにより、Snort プロセスが再起動され、トラフィック検査がパイパスされるかトラフィックがドロップされた場合、攻撃者が DoS の状況を生じさせる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170419-fpsnort

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、1つ以上のファイルアクションポリシーが設定され、次のシスコ製品のいずれかで実行されているCisco Firepowerシステムソフトウェアに影響を与えます。

- FirePOWER サービスを使用する適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）5500-X シリーズ

- 次世代ファイアウォール製品群を使用する適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）5500-X シリーズ

- ネットワーク向け Advanced Malware Protection（AMP）7000 シリーズ アプライアンス

- ネットワーク向け Advanced Malware Protection（AMP）8000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 4100 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- FirePOWER 7000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- サービス統合型ルータ（ISR）向け FirePOWER Threat Defense

- Industrial Security Appliance 3000

- Sourcefire 3D システム アプライアンス

- VMware 向け仮想次世代侵入防御システム（NGIPSv）

Cisco FirePOWER システム ソフトウェアで何らかのファイル アクション ポリシーが設定されているかを確認するには、管理者は FirePOWER システムのダッシュボードで次の操作を実行します。

1. [Policies] > [Access Control] > [Malware and File] を選択します。システムに設定されたファイル アクション ポリシーのリストがダッシュボードに表示されます。

2. ポリシーの横にある[Report] アイコンをクリックすると、そのポリシーに現在保存されている設定の詳細が表示されます。

各ファイルのアクション ポリシーで、特定の基準を満たすファイルの処理方法を定義する規則とアクションのセットを指定します。1つ以上のポリシーで[Block Files]、[Block Malware]、または[Detect Files]アクションが指定されている場合、システムは脆弱です。

この脆弱性は、オープンソースのSnortプロジェクトにも影響を与えます。詳細については、 Snort の Web サイトを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- Firepower Management Center

- 侵入防御システム（IPS）ソフトウェア

- Meraki MXセキュリティアプライアンス

- サービス統合型ルータ（ISR）向け Snort IPS

詳細

この脆弱性により、Snortプロセスが再起動する可能性があります。Snort のプロセスが再起動している間には、Snort による検出がバイパスされる、もしくはすべてのネットワーク トラフィックの検査に失敗する可能性があります。この動作は、プラットフォームと設定により異なります。

FirePOWERプラットフォーム

- パッシブ インターフェイスおよびバイパス インターフェイスでは、Snort による検査がバイパスされ、トラフィックがデバイスを通過します。

- ルーティング インターフェイス、スイッチング インターフェイス、非バイパス インターフェイスでは、トラフィックがドロップされ、デバイスを通過しません。

- Firepower Threat Defense（TFD）では、トラフィックがドロップされ、デバイスを通過しません。

FirePOWER サービスを使用する適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）5500-X シリーズ

ASAリリースがCLIコマンド sfr fail-openをサポートし、設定されている場合、トラフィックはSnortをバイパスし、ドロップされません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html.

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Firepowerシステムソフトウェアの次のリリースで対処されています。

- 5.4.0.10

- 5.4.1.9

- 6.0.1.3

- 6.1.0

- 6.2.0

注：この脆弱性に対する特定の修正済みソフトウェアリリースは、 Cisco Field Notice FN-64291に記載されている不具合の影響を受ける可能性があります。この不具合では、213日の稼動後にセキュリティアプライアンスがトラフィックの受け渡しに失敗する可能性があります。お客様は、このアドバイザリに記載されている脆弱性に対処する方法を決定する前に、このField Noticeを確認する必要があります。Cisco Field Noticeで説明されている問題は、セキュリティの脆弱性ではありません。

FirePOWER システム ソフトウェアをアップグレードするには、次の方法のいずれかを使用します。

- Firepower Management Center(FMC)を使用する場合は、修正済みリリースのソフトウェアをインストールし、インストール後にアクセスコントロールポリシーを再適用する必要があります。インストールされる Snort のバージョンは、FMC のソフトウェア リリースにより異なります。

- Adaptive Security Device Manager(ASDM)またはFirepower Device Manager(FDM)を使用する場合は、修正済みのソフトウェアリリースにアップグレードし、インストール後にアクセス制御ポリシーを再適用する必要があります。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を発見し、報告していただいたセキュリティ研究者のOscar Mira氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170419-fpsnort

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017 年 4 月 19 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。