High

アドバイザリーID : cisco-sa-20170315-asr

初公開日 : 2017-03-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCva65853

CVE-2017-3819

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco ASR 5000シリーズ、ASR 5500シリーズ、ASR 5700シリーズデバイス、およびCisco Virtualized Packet Core向けのStarOSオペレーティングシステムのSecure Shell(SSH)サブシステムにおける権限昇格の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が無制限のルートシェルアクセスを取得する可能性があります。

この脆弱性は、SSHまたはSFTPログイン中に渡されたパラメータの入力検証が欠落していることに起因します。攻撃者は、SSHまたはSFTPログイン中にSSHまたはSFTPコマンドラインインターフェイス(CLI)に巧妙に細工されたユーザ入力を提供することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、認証された攻撃者はルータに対する ルート権限アクセスを取得できる可能性があります。

注：この脆弱性の不正利用に使用できるのは、該当システム宛てのトラフィックだけです。この脆弱性は、IPv4とIPv6の両方のトラフィックによって引き起こされる可能性があります。この攻撃を実行するには、ポート22（SSHデフォルトポート）へのTCP接続が確立されている必要があります。攻撃者がSSHまたはSFTP経由でシステムにログインするには、有効なクレデンシャルが必要です。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170315-asr

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品に脆弱性が存在することが確認されています。

- StarOSが17.7.0より前、および18.7.4、19.5、および20.2.3より前に稼働し、SSHが設定されているCisco ASR 5000/5500/5700シリーズデバイスには、脆弱性が存在します。

- Cisco Virtualized Packet Core(VPC-SI):N4.2.7(19.3.v7)およびN4.7(20.2.v0)より前のStarOSが稼働しているSingle Instance(VPC-SI)およびDistributed Instance(VPC-DI)デバイスで、SSHが設定されている場合、脆弱性が存在します。

脆弱性のあるバージョンのCisco StarOSがASR 5000/5500/5700シリーズデバイスで実行されているかどうかを確認するには、管理者がCLIから show versionコマンドを発行します。次の出力は、StarOSバージョン19. 2.1を実行して いるルータの例です。

[local]ASR-2# show version

Friday August 12 13:17:31 AST 2016

Active Software:

Image Version:                  19.2.1

Image Build Number:             62564

Image Description:              Deployment_Build

Image Date:                     Thu Dec 31 20:13:39 EST 2015

Boot Image:                     /flash/asr5500-19.2.1.bin

同様に、管理者はCLIから show versionコマンドを発行して、脆弱性のあるバージョンのCisco StarOSがvPC-SIまたはvPC-DIインスタンスで実行されているかどうかを確認できます。次の出力は、StarOSバージョンN4.6( 20.1.v0)を実行しているvPCインスタンスの例です。

[local]vPC-DI# show version

Active Software:

Image Version:                  20.1.v0

Image Build Number:             64657

Image Description:              Deployment_Build

Image Date:                     Wed Jul 27 18:46:53 EDT 2016

Boot Image:                     /flash/qvpc-di-20.1.v0.bin

Cisco StarOSまたはCisco vPCソフトウェアでSSHが設定されているかどうかを確認するには、 show configuration | grep sshdコマンドを使用します。次の例では、 server sshd行の存在は、SSHサーバが有効になっていることを示しています。

[local]ASR-2# show configuration | grep sshd

server sshd

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

シスコは、この脆弱性が以下の製品には影響を与えないことを確認しました。

- Cisco Elastic Services Controller（ESC）

- Cisco Ultra Automation Services(UAS)

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性の不正利用に成功すると、CLIログには、侵害されたユーザのCLIセッションが開始され、同じCLIセッションが数ミリ秒以内に終了していることが示されます。管理者は、 show logs facility cliコマンドを使用してCLIログを表示できます。次の例では、ユーザ inspectorがこの脆弱性を不正利用しています。

[local]ASR-2# show logs facility cli

2017-Feb-01+13:33:08.477 [cli 30005 info] [6/0/14607 <cli:6014607> _commands_cli.c:1775] [software internal system syslog] CLI session ended for Inspector inspector on device

2017-Feb-01+13:33:08.455 [cli 30004 info] [6/0/14607 <cli:6014607> cli_sess.c:127] [software internal system syslog] CLI session started for Inspector inspector on device  from 10.X.X.X

.

.

.

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

管理者は、管理インターフェイスへのアクセスを制限して(たとえば、アクセスコントロールリスト(ACL)を適用して)、攻撃対象を制限できます。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に、Cisco StarOSおよびCisco vPCソフトウェアのメジャーリリースをそれぞれ示します。右の列は、メジャー リリースが本アドバイザリに記載している脆弱性に該当するかどうか、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のリリースに該当するかどうかを示します。

Cisco ASR 5000/5500/5700シリーズルータ向けStarOS

Cisco StarOS Major Release

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

17.7 以前

Not affected

18.0

18.7.4

19.0

19.5

20.0

20.2.3

21.0

Not affected

Cisco Virtualized Packet Core(vPC)ソフトウェア

Cisco vPCメジャーリリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

N4.0 (19.2)

該当。N4.2.7(19.3.v7)以降に移行

N4.2 (19.3)

N4.2.7 (19.3.v7)

N4.5 (20.0)

該当。N4.7(20.2.v0)以降に移行

N4.6 (20.1)

該当。N4.7(20.2.v0)以降に移行

N4.7 (20.2)

解決済み

N5.0 (21.0)

Not affected

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170315-asr

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

â

Final

2017 年 3 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。