Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20170215-acs3

初公開日 : 2017-02-15 16:00

最終更新日 : 2017-03-03 00:03

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc04854

CVE-2017-3841

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control System(ACS)のWebインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が機密情報を開示する可能性があります。

この脆弱性は、Webインターフェイスの特定のページにアクセスする際のサーバの応答に機密情報が含まれることに起因します。設定パラメータを表示する権限を持つ認証されていない攻撃者は、該当システムに関するパスワードやその他の機密情報を開示する可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170215-acs3

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Secure Access Control Systemに影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、ING Services PolskaのLukasz Plonka氏によってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170215-acs3

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

外部研究者Lukasz Plonkaの功績を称えるエクスプロイトおよび公表の更新

不正利用事例と公式発表

Final

2017年3月2日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2017年2月15日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。