Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20161012-msc

初公開日 : 2016-10-12 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.4

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvb62741

CVE-2016-6445

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Meeting Server(CMS)のExtensible Messaging and Presence Protocol(XMPP)サービスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が正当なユーザになりすますことが可能になります。この脆弱性は、XMPPサービスが非推奨の認証スキームを誤って処理することに起因します。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は別のユーザとしてシステムにアクセスできる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。一部の環境では、この脆弱性に対処する回避策があります。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161012-msc

該当製品

脆弱性のある製品

XMPPが有効になっている2.0.6より前のバージョンのCisco Meeting Serverは、この脆弱性の影響を受けます。

XMPPが有効になっている1.8.18より前と1.9.6より前のバージョンのAcanoサーバも、この脆弱性の影響を受けます。

管理者は、Cisco Meeting Serverのコマンドラインインターフェイス(CLI)からシステム設定を確認して、デバイスが該当するかどうかを判断できます。管理者は、XMPPが有効になっているかどうかを xmppコマンドを使用して確認でき、ソフトウェアバージョンは versionコマンドを使用して確認できます。

たとえば、次のコマンドは、ソフトウェアバージョン2.0.6を実行しているデバイスのバージョンを表示します。

system> version

2_0_6

次のコマンドは、XMPPが設定されたデバイスを示しています。

system> xmpp status

Enabled                 : true

Clustered               : true

Domain                  : cisco.com

Listening interfaces    : a

Key file                : acano.key

Certificate file        : acano.crt

CA Bundle file          : ca-bundle.crt

Max sessions per user   : unlimited

STATUS                  : XMPP clustering (Follower)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。ただし、XMPPプロトコルが不要な場合は、管理者が xmpp disableコマンドを使用して無効にできます。この場合、システムは引き続き他のプロトコルをサポートします。次の例は、XMPPプロトコルを無効にし、無効になっていることを確認する方法を示しています。

system> xmpp disable

system> xmpp status

Enabled                 : false

Clustered               : true

Domain                  : cisco.com

Listening interfaces    : a

Key file                : acano.key

Certificate file        : acano.crt

CA Bundle file          : ca-bundle.crt

Max sessions per user   : unlimited

STATUS                  : XMPP server not enabled

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、次のファームウェアバージョンで修正されています。

- Acano Serverバージョン1.8.18

- Acanoサーババージョン1.9.6

- Cisco Meeting Server 2.0.6

ファームウェアのアップデートは、Cisco.comの Software Centerからダウンロードできます。 [製品(Products)] > [会議(Conferencing)] > [ビデオ会議(Video Conferencing)] > [マルチパーティ会議(Multiparty Conferencing)] > [Meeting Server] > [Meeting Server 1000] > [TelePresenceソフトウェア(TelePresence Software)] の順に移動してください。

Acanoソフトウェアは、AcanoのWebサイトの ソフトウェアダウンロードセクションから入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコのお客様の定期的なセキュリティ監査で発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161012-msc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年10月12日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。