Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20160831-sps3

初公開日 : 2016-08-31 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuz76216

CVE-2016-1473

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business 220シリーズSmart Plus(Sx220)スイッチのSimple Network Management Protocol(SNMP)機能の実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスのSNMPオブジェクトに不正アクセスする可能性があります。

この脆弱性は、デバイスのインストール時に追加され、削除できないデフォルトのSNMPコミュニティストリングが存在することに起因します。攻撃者は、デフォルトのSNMPコミュニティストリングを使用して該当デバイスのSNMPオブジェクトにアクセスすることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はターゲットデバイスのSNMPオブジェクトを表示および変更できる可能性があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するファームウェア アップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160831-sps3

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、ファームウェアリリース1.0.0.17、1.0.0.18、または1.0.0.19を実行していて、SNMP機能が有効になっているCisco Small Business 220シリーズSmart Plus(Sx220)スイッチに影響を与えます。Sx220スイッチでは、SNMP機能はデフォルトで無効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Small Business 220シリーズSmart Plus(Sx220)スイッチのファームウェアリリース1.0.1.1で修正されています。

Cisco.comの Software Centerから最新のファームウェアリリースをダウンロードすることをお勧めします。 [製品(Products)] > [スイッチ(Switches)] > [LANスイッチ(LAN Switches)] > [Small Business] > [Small Business 220シリーズSmart Plusスイッチ(Small Business 220 Series Smart Plus Switches)]の順に移動してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Synacktiv社のNicolas Collignon氏およびRenaud Dubourguais氏によって発見され、シスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160831-sps3

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年8月31日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。