Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160817-ucm

初公開日 : 2016-08-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCux67855

CVE-2016-6364

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications ManagerのUser Data Services(UDS)Application Programming Interface(API)の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が認証を必要とする機密情報を閲覧できる可能性があります。

この脆弱性は、UDS APIによって返される特定の情報に対する不適切な認証制御に起因します。攻撃者はUDS APIにアクセスすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は機密情報を表示し、UDS APIを介して取得するために認証を必要とする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160817-ucm

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Unified Communications Managerバージョン11.5には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

User Data Services(UDS)APIはRESTベースの操作セットで、ユーザデバイス、サブスクライブされたサービス、スピードダイヤルなど、ユーザリソースおよびエンティティへの認証されたアクセスをCisco Unified Communications Manager(Unified CM)設定データベースから提供します。

回避策

回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、Cisco Bugsの修正済みソフトウェアに関する情報を提供しています。この情報には、 Cisco Bug Search Toolからアクセスできます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160817-ucm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2016年8月17日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。