Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20160817-fmc

初公開日 : 2016-08-17 16:00

最終更新日 : 2016-08-22 16:48

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 9.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCur25513

CVE-2016-1457

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Management Center(FMC)およびCisco Adaptive Security Appliance(ASA)5500-XシリーズとFirePOWER ServicesのWebベースGUIの脆弱性により、認証されたリモート攻撃者が該当デバイスで不正なリモートコマンド実行を実行する可能性があります。

この脆弱性は、認証チェックが不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された HTTP 要求を該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、認証された攻撃者が rootレベルの権限でシステムコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160817-fmc

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Firepower Management Center(FMC)およびCisco ASA 5500-XシリーズとFirePOWER Servicesバージョン5.4.0、5.3.1、5.3.0.4、5.2.0、および4.10.3.9が該当します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Firepower Management CenterおよびCisco ASA 5500-X Series with FirePOWER Servicesの次のリリースで対処されています。

- 5.3.1.2 以降

- 5.4.0.1 以降

- 5.4.1 以降

- 6.0.0 以降

Cisco Firepower Management Centerのソフトウェアアップデート機能を使用して、適切な修正済みリリースをインストールする必要があります。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ社内のセキュリティテストチームによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160817-fmc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

CVSSスコアを更新。

CVSS

Final

2016年8月22日

1.1

IPSシグニチャを含むようにアクションリンクを更新。

サイドバーアクションリンク。

Final

2016年8月17日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年8月17日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。