Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160629-pi-epnm

初公開日 : 2016-06-29 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuz01488 CSCuz01495

CVE-2016-1408

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Infrastructure(PI)およびCisco Evolved Programmable Network Manager(EPNM)のWebインターフェイスにおける脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が Prime Webユーザとして任意のファイルをアップロードし、コマンドを実行する可能性があります。 prime webユーザには、 rootの完全な権限がありません。

この脆弱性は、HTTP要求の入力検証が不完全であることに起因します。攻撃者は、アプリケーションに対して認証を行い、巧妙に細工されたHTTP要求を該当システムに送信することで、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。この不正利用により、攻撃者は任意のファイルをアップロードし、 prime webユーザとしてコマンドを実行する可能性があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしていません。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160629-pi-epnm

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.2 ～ 3.1には脆弱性が存在します。デバイスで実行されているソフトウェアのバージョンを確認するには、コマンドラインインターフェイス(CLI)から show versionコマンドを発行します。次の出力は、Cisco Prime Infrastructureソフトウェアバージョン1.4.0.45を実行している該当デバイスからの出力です。

# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 2.0

ADE-OS Build Version: 2.0.1.038

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2005-2010 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: NCS1-2-1-12

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Prime Network Control System

------------------------------------------

Version : 1.4.0.45

.

.

.

Cisco Evolved Programmable Network Manager

Cisco EPNMソフトウェアバージョン1.2および2.0には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、Cisco Bugsの修正済みソフトウェアに関する情報を提供しています。この情報には、 Cisco Bug Search Toolからアクセスできます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

ソフトウェアのダウンロード

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアは、Software Center(Cisco.com)からダウンロードできます。 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlにアクセスし、[Downloads Home] > [Products] > [Cloud and Systems Management] > [Routing and Switching Management] > [Network Management Solutions] > [Prime Infrastructure] の順に選択します。

Cisco Prime Infrastructureソフトウェアのアップグレードの詳細については、『 Cisco Prime Infrastructureアプライアンスのセキュリティ修正ソフトウェアをインストールするためのReadme』を参照してください。

Cisco Evolved Programmable Network Managerソフトウェアは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlにアクセスし、[Downloads Home] > [Products] > [Cloud and Systems Management] > [Routing and Switching Management] > [Evolved Programmable Network Manager] の順に選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Security-Assessment.comのDaniel Jensen氏によって発見され、シスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160629-pi-epnm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年6月29日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。