Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160608-aironet

初公開日 : 2016-06-09 13:30

最終更新日 : 2018-06-04 19:12

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuz64127 CSCvj70790 CSCuy55803

CVE-2016-1419

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Access Point(AP)プラットフォームでAddress Resolution Protocol(ARP)パケットが処理される際に、認証されていない隣接する攻撃者が巧妙に細工されたエントリをARPテーブルに挿入し、最終的に該当デバイスのリロードを引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、不正なARPパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、該当デバイスで処理される巧妙に細工されたARPパケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は巧妙に細工されたエントリをARPテーブルに挿入し、最終的にデバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160608-aironet

該当製品

脆弱性のある製品

8.2.121.0または8.3.102.0の最初の修正バージョンより前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Aironet 1800、2800、および3800 APプラットフォームには、脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコでは、Cisco Bugsの修正済みソフトウェアに関する情報を提供しています。この情報には、 Cisco Bug Search Toolからアクセスできます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160608-aironet

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

Cisco Bug ID CSCvj70790を追加。

Header

Final

2018年6月4日

1.1

タイトルを更新し、Cisco Bug IDを追加。

タイトル製品と脆弱性のある製品

Final

2016年8月12日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016 年 6 月 8 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。