Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160606-aap

初公開日 : 2016-06-06 08:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuy64037

CVE-2016-1418

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Aironet 1800、2800、および3800シリーズアクセスポイントのコマンドラインインタープリタの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がLinuxシェルにコマンドを挿入する可能性があります。これらのコマンドは、 ルートレベルの権限で実行できます。

この脆弱性は、コマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドのパラメータに対するユーザ入力の不適切なサニタイズに起因します。攻撃者は、該当デバイスに対して認証を行い、これらのパラメータに対して巧妙に細工された入力を使用してCLIコマンドのサブセットを実行することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスで ルートレベルの権限を使用してLinuxシェルコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160606-aap

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Aironetアクセスポイントソフトウェアリリース8.2(100.0)を実行している次のCisco Aironetアクセスポイントには脆弱性が存在します。

- Aironet 1830eアクセスポイント

- Aironet 1830iアクセスポイント

- Aironet 1850eアクセスポイント

- Aironet 1850iアクセスポイント

- Aironet 2800 シリーズ アクセス ポイント

- Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、Cisco Aironetアクセスポイントソフトウェアリリース8.2(110.0)以降で修正されています。シスコでは、Cisco Bugsの修正済みソフトウェアに関する情報を提供しています。この情報には、 Cisco Bug Search Toolからアクセスできます。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160606-aap

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016 年 6 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。