Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160523-pi-epnm

初公開日 : 2016-05-23 21:20

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuy12409 CSCuy12511

CVE-2016-1406

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime InfrastructureおよびCisco Evolved Programmable Network Managerのアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)Webインターフェイスにおける脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が該当デバイスで権限昇格を実行する可能性があります。ほとんどの場合、攻撃者は特権を rootレベルに昇格できます。

この脆弱性は、権限の低いユーザが制限する必要があるWebページまたはサービスを要求する際に、不正なロールベースアクセスコントロール(RBAC)評価が行われることに起因します。攻撃者は、アプリケーションのWebページおよびサービスに偵察攻撃を実行して対象となるデバイスを特定することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。攻撃者は、巧妙に細工されたJavaScript Object Notation(JSON)ペイロードを使用してHTTP要求を作成し、ターゲットの機密データを要求する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はアプリケーションの権限を ルートレベルに昇格させ、不正なデータにアクセスする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160523-pi-epnm

該当製品

脆弱性のある製品

次のシスコ製品が影響を受けます。

- バージョン3.1より前のCisco Prime Infrastructure

- バージョン1.2.4より前のCisco Evolved Programmable Network Manager

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160523-pi-epnm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年5月23日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。