High

アドバイザリーID : cisco-sa-20160504-fpkern

初公開日 : 2016-05-04 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCux19922

CVE-2016-1369

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

適応型セキュリティアプライアンス(ASA)5585-X FirePOWERセキュリティサービスプロセッサ(SSP)モジュール用のFirepowerシステムソフトウェア(ASA)のカーネルロギング設定における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、システムリソースの高消費によるサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、特定のIPパケットのロギングに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された大量のIPパケットを該当デバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はCisco FirePOWERモジュールのトラフィック検査を停止させたり、オフラインにしたりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160504-fpkern

該当製品

脆弱性のある製品

ASA 5585-X FirePOWER SSPモジュール用のFirepowerシステムソフトウェアのすべてのバージョンが、この脆弱性の影響を受けます。 この脆弱性は、ソフトウェアの設定には依存しません。

ASA 5585-X FirePOWER SSPソフトウェアバージョンの確認

実行バージョンを確認するには、コマンドラインインターフェイスから show versionコマンドを発行します。管理者は、シリアルコンソール、管理インターフェイスへのSSHセッション、または sessionコマンドを使用して親のASA 5585-X FirePOWER SSPモジュールから開いたセッションを介してアクセスできます。

次の例は、Firepowerシステムソフトウェアバージョン5.4.0を示しています。

> show version

---------[ asasfr ]----------

Model                     : ASA5585 (72) Version 5.4.0 (Build 763)

UUID                      : 1401763c-a7a5-11e4-9cfd-92a5551c2e4f

VDB version               : 225

----------------------------------------------------

FireSIGHT Management Centerを使用してASA 5585-X FirePOWER SSPモジュールを管理しているお客様は、[デバイス(Devices)] > [デバイス管理(Device Management)] に移動してデバイス名をダブルクリックすると、FirePOWERサービスモジュールを搭載したASA 5500-Xシリーズソフトウェアのバージョンを確認できます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア

- ASA 5500-X with FirePOWER Services シリーズ

- Firepower Management Center

- Firepower Threat Defense（FTD）

- サービス統合型ルータ（ISR）向け FirePOWER Threat Defense

- FirePOWER 4100 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- FirePOWER 7000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 8000 シリーズ アプライアンス

- ネットワーク向け Advanced Malware Protection（AMP）7000 シリーズ アプライアンス

- ネットワーク向け Advanced Malware Protection（AMP）8000 シリーズ アプライアンス

- FirePOWER 9300 シリーズ セキュリティ アプライアンス

- 侵入防御システム（IPS）ソフトウェア

- サービス統合型ルータ（ISR）向け Snort IPS

- Blue Coat Xシリーズ向け次世代侵入防御システム(NGIPS)

- Sourcefire 3D システム アプライアンス

- VMware 向け仮想次世代侵入防御システム（NGIPSv）

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。このようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセス、またはその他の方法で使用することにより、お客様はシスコのソフトウェアライセンス( http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html)の条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約を結んでいないお客様、およびサードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)( http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)に連絡してアップグレードを入手する必要があります。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Firepowerシステムソフトウェアの次のリリースで対処されています。

製品メジャーリリース

このアドバイザリの最初の修正リリース

5.3.1

5.3.1.7

5.4.0

5.4.0.7

5.4.1

5.4.1.6

6.0

6.0.1

Cisco Firepower Management Centerのソフトウェアアップデート機能を使用して、適切な修正済みリリースをインストールする必要があります。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性はサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160504-fpkern

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年5月4日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。