Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20160420-htrd

初公開日 : 2016-04-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCus25617

CVE-2016-1363

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

CiscoワイヤレスLANコントローラ(WLC)ソフトウェアのHTTP URLリダイレクト機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでバッファオーバーフロー状態を引き起こし、その結果サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアによるHTTPトラフィックの不適切な処理に起因します。攻撃者は、該当デバイスに巧妙に細工された HTTP 要求を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はデバイスでバッファオーバーフロー状態を引き起こし、デバイスのリロードを引き起こしてDoS状態を引き起こすか、デバイスで任意のコードを実行する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160420-htrd

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco WLCソフトウェアの次のリリースには脆弱性が存在します。

- すべての7.2リリース

- すべての7.3リリース

- 7.4.140.0(MD)より前のすべての7.4リリース

- すべての7.5リリース

- すべての7.6リリース

- 8.0.115.0(ED)より前のすべての8.0リリース

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性がリリース7.2より前のCisco WLCソフトウェアリリースには影響を与えないことを確認しました。また、この脆弱性がCisco WLCソフトウェアリリース8.1以降には影響を与えないことも確認されています。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、該当するデバイスがリロードされ、クラッシュファイルが生成される可能性があります。Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡してクラッシュファイルを確認し、この脆弱性の不正利用によってデバイスが侵害されていないかどうかを確認してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

本項に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。これらも考慮した上、完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

- cisco-sa-20160420-bdos:Cisco Wireless LAN ControllerにおけるDenial of Service(DoS)の脆弱性

- cisco-sa-20160420-htrd:CiscoワイヤレスLANコントローラのHTTP解析におけるDoS脆弱性

- cisco-sa-20160420-wlc:Cisco Wireless LAN Controller Management InterfaceのDenial of Service(DoS)の脆弱性

次の表では、左の列にCisco WLCソフトウェアのメジャーリリースを示します。中央の列が示すのは、本アドバイザリに記載された脆弱性によるメジャー リリースへの影響の有無、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のマイナー リリースです。右の列は、メジャー リリースがこのコレクションのアドバイザリに記載した何らかの脆弱性に該当するかどうか、また、これらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示します。

次の表に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。

Cisco WLCソフトウェア

メジャー リリース

First Fixed Release for

この脆弱性は

First Fixed Release for

この脆弱性および

すべての脆弱性は、

勧告集

7.2

8.0.132.0

8.0.132.0

7.3

8.0.132.0

8.0.132.0

7.4

7.4.140.0(MD)

8.0.132.0

7.5

8.0.132.0

8.0.132.0

7.6

8.0.132.0

8.0.132.0

8.0

8.0.115.0(ED)

8.0.132.0

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、シスコの社内テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160420-htrd

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年4月20日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。