High

アドバイザリーID : cisco-sa-20160323-smi

初公開日 : 2016-03-23 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuv45410

CVE-2016-1349

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアのSmart Installクライアント機能には、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスにサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。

この脆弱性は、イメージリストパラメータの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたSmart InstallパケットをTCPポート4786に送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、Cisco Catalystスイッチがリロードされ、DoS状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。脆弱性のあるデバイスでSmart Install機能を無効にする以外に、この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160323-smi

このアドバイザリは、2016年3月23日に公開されたCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアのセキュリティアドバイザリバンドルの一部です。このバンドルには、6つの脆弱性に関する6つのシスコセキュリティアドバイザリが含まれています。すべての脆弱性のセキュリティ影響評価は「高」です。 アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS and IOS XE Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアのSmart Installクライアント機能は、新しいスイッチにゼロタッチ導入を提供するプラグアンドプレイ設定およびイメージ管理機能です。この機能により、お客様は、スイッチを追加設定することなく出荷し、ネットワークに設置して電源を投入するだけで使い始めることができます。

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Smart Installクライアント機能が有効になっているCisco IOSまたはIOS XEソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しているシスコデバイスに影響を与えます。脆弱性が存在するCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco IOSまたはIOS XEデバイスでSmart Installクライアント機能が有効に設定されているかどうかを確認するには、Smart Installクライアントで show vstack config特権EXECコマンドを使用します。次に、Smart Installクライアントとして設定されたCisco Catalystスイッチでの show vstack configコマンドの出力を示します。 show vstack configコマンドの Role: Clientの出力から、デバイスでこの機能が有効になっていることが確認できます。

switch#show vstack config

Role: Client  Vstack Director IP address: 10.1.1.100

注：Cisco IOSスイッチでは、Smart Installクライアント機能はデフォルトで有効になっています。

注：Smart Installディレクタとして設定されているシスコデバイスは、この脆弱性の影響を受けません。

注：Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(52)SEよりも前のリリースを実行しているスイッチはSmart Installに対応していませんが、 archive download-sw特権EXECコマンドをサポートしている場合は、Smart Installクライアントにすることができます。

Cisco IOS または IOS XE ソフトウェア リリースの判別

シスコ製品で実行されているCisco IOSソフトウェアリリースは、管理者がデバイスにログインして、コマンドラインインターフェイスでshow versionコマンドを使用し、表示されるシステムバナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco Internetwork Operating System Software」や「Cisco IOS Software」などのテキストが表示されます。カッコ内にイメージ名が表示され、その後ろに、Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名が表示されます。一部のシスコ デバイスでは、show version コマンドをサポートしていなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.5(2)T1 で、インストールされたイメージ名が C2951-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team

.

.

.

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名と番号付けの規則については、『ホワイトペーパー：Cisco IOSおよびNX-OSソフトウェアリファレンスガイド』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XR ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、該当デバイスがリロードされ、 crashinfo ファイルが生成されます。Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡してファイルを確認し、この脆弱性の不正利用によってデバイスが侵害されていないかどうかを確認してください。

回避策

Smart Install機能を無効にする以外に、この脆弱性に対処する回避策はありません。クライアント スイッチでは、Smart Install 機能はデフォルトで有効化されています。クライアントスイッチでの設定は必要ありません。

Cisco IOSおよびIOS XEソフトウェアの特定のリリースでは、グローバルコンフィギュレーションコマンド no vstackを使用してSmart Installクライアント機能を無効にできます。このコマンドが使用できるCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアの特定のリリースでは、Smart Installクライアント機能を無効にすることで脆弱性に対処できます。

次に、Smart Installクライアント機能が無効になっているCisco Catalystスイッチでの show vstack configコマンドの出力例を示します。

switch#show vstack config

Role: Client (SmartInstall disabled)

Vstack Director IP address: 10.1.1.100

注：Smart Installクライアント機能を無効にするための no vstackグローバルコンフィギュレーションコマンドは、Cisco Bug CSCtj75729( TCPポート4786でSmart Installデフォルトサービスをシャットダウンする機能)の修正で導入されました。Cisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリースがSmart Installクライアント機能をサポートしていても、 no vstackコマンドが存在しない場合、そのリリースにはCisco Bug CSCtj75729に対する修正は含まれていません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様がCisco IOSおよびIOS XEソフトウェアの脆弱性の影響を判断できるように、シスコでは、特定のソフトウェアリリースに影響を与えるシスコセキュリティアドバイザリと、各アドバイザリに記載されている脆弱性を修正する最初のリリース（「初回修正」）を特定するツールCisco IOS Software Checkerを提供しています。該当する場合、このツールは、特定されたすべてのアドバイザリに記載されているすべての脆弱性を修正した最初のリリース(「Combined First Fixed」)も返します。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン メニューからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されているシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2や3.01.4S)を入力します。

Cisco IOS XEソフトウェアリリースとCisco IOSソフトウェアリリースのマッピングについては、Cisco IOS XEソフトウェアリリースに応じて、『 Cisco IOS XE 2 Release Notes』、『 Cisco IOS XE 3S Release Notes』、または『 Cisco IOS XE 3SG Release Notes』を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Tenable Network Securityによって発見され、シスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160323-smi

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年3月23日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。