Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160226-vds-is

初公開日 : 2016-02-29 00:00

最終更新日 : 2016-04-04 17:56

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCuy45136

CVE-2016-1353

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Videoscape Distribution Suite for Internet Streaming(VDS-IS)のTCP FINパケットを介してTCPセッションが終了する場合のTCP接続の処理における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を発生させる可能性があります。

この脆弱性は、TCPセッションがTCP FIN待機状態にある場合の不適切なTCPセッション管理に起因します。新しいTCP SYNパケットにデバイスが適切に応答できず、新しいTCP接続が開始される可能性があります。攻撃者は、TCP FINを使用して接続を終了する可能性があるTCPトラフィックストリームを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は部分的なDoS状態を引き起こす可能性があります。TCPセッションがTCP FIN待機状態にある場合、新しい着信TCP SYNパケットがサイレントでドロップされる可能性があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしていません。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160226-vds-is

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco VDS-ISリリース3.3(0)、3.3(1)、4.0(0)、および4.1(0)には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性を回避するために、管理者はデフォルトで有効になっているTCPタイムアウトオプションを無効にすることができます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、TACカスタマーケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160226-vds-is

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

回避策に関する情報を追加。

回避策

Final

2016年4月4日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016年2月29日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。