Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20160216-grid

初公開日 : 2016-02-16 22:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCux89878

CVE-2016-1333

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 1000シリーズConnected GridルータのSimple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）BRIDGE Management Information Base（MIB；ブリッジ管理情報ベース）における脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、BRIDGE MIB内での特定のSNMPオブジェクト識別子(OID)の実装の欠陥に起因します。BRIDGE MIB内の特定のオブジェクト識別子(OID)に対するSNMP要求により、デバイスが予期せずリロードされる場合があります。攻撃者がSNMPコミュニティストリングを知っている場合、該当デバイスに対してBRIDGE MIB OIDの認証されたSNMP要求を実行することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はSNMP要求ごとに該当デバイスのリロードを引き起こし、DoS状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしていません。この脆弱性を軽減する回避策があります。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160216-grid

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco 1000シリーズConnected Gridルータは、ソフトウェアにSNMP機能が設定されている場合、この脆弱性の影響を受けます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、該当するデバイスがリロードし、コア ファイルが生成されます。Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡してファイルを確認し、この脆弱性の不正利用によってデバイスが侵害されていないかどうかを確認してください。

回避策

SNMP機能が不要な場合、管理者はSNMP機能を無効にできます。SNMP機能が必要な場合、管理者はブリッジMIB OIDのポーリングを中止できます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160216-grid

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016 年 2 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。