High

アドバイザリーID : cisco-sa-20160203-n9knci

初公開日 : 2016-02-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCuq57512

CVE-2015-6398

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Nexus 9000シリーズアプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)モードスイッチのICMP実装における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がスイッチのリロードを引き起こし、その結果、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、レコードルートのIPv4タイプ7オプションを使用したICMPパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、record routeオプションを含むICMPパケットを該当スイッチのインターフェイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、ICMPパケットを受信するたびにスイッチがリロードされるため、攻撃者はDoS状態を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策が利用可能です。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160203-n9knci

該当製品

脆弱性のある製品

リリース11.0(1c)より前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。Cisco Nexus 9000シリーズスイッチおよびCisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)は影響を受けません。

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性により、該当デバイスがリロードされ、コアファイルが書き込まれます。Cisco Technical Assistance Center(TAC)に連絡してコアファイルを確認し、この脆弱性によってデバイスが侵害されているかどうかを確認してください。

回避策

この脆弱性の回避策は、すべてのICMPパケットをドロップすることです。この脆弱性によってデバイスが不正利用されない限り、この脆弱性を適用しないでください。この回避策は、Cisco TACと連携している場合にのみ適用できます。

この回避策を適用するには、管理者がCisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチに rootユーザとしてログインする必要があります。 iptables -I INPUT 1 -p ICMP -j DROPコマンドは、影響を受けるスイッチにICMPパケットをドロップします。ICMP廃棄アクションは、 iptables -D INPUT 1コマンドで削除できます。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みバージョン

Cisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチのICMPレコードルートの脆弱性は、バージョン11.0(1c)以降で修正されています。Cisco Nexus 9000シリーズACIモードソフトウェアは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlにアクセスし、 [Downloads Home] > [Products] > [Switches] > [Data Center Switches] > [Nexus 9000 Series Switches]の順に選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TACによるお客様の問題の調査中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160203-n9knci

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016 年 2 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。