High

アドバイザリーID : cisco-sa-20160203-apic

初公開日 : 2016-02-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCut12998

CVE-2016-1302

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)のRole-Based Access Control(RBAC)の脆弱性により、認証されたリモートユーザが、設定されたアクセス権限の範囲外で設定を変更できる可能性があります。

この脆弱性は、RBAC処理コードの適格ロジックに起因します。認証されたユーザは、特別に巧妙に細工されたRepresentational State Transfer(REST)要求をAPICに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、認証されたユーザは、自分のロールに設定された権限を超えてAPICの設定を変更できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160203-apic

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品は、該当バージョンのソフトウェアを実行している場合に、この脆弱性の影響を受けることが確認されています。

- 1.0(3h)および1.1(1j)より前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)

- 11.0(3h)および11.1(1j)より前のソフトウェアバージョンを実行している場合のCisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチ

この脆弱性は、シグニチャベースのトランザクションまたはユーザ名/パスワードの設定を使用している設定に影響を与えます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、シスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーまたはパートナーからそのソフトウェアの有効なライセンスを取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みバージョン

1.0(3h)および1.1(1j)より前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)が影響を受けます。最初の修正済みリリースを次に示します。

- 1.0(3h)以降

- 1.0(4h)以降

- 1.1(1j)以降

- 1.1(2h)以降

- 1.1(3f)以降

- 1.1(4e)以降

- 1.2(1i)以降

11.0(3h)および11.1(1j)より前のソフトウェアバージョンを実行しているCisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチが影響を受けます。最初の修正済みリリースを次に示します。

- 11.0(3h)以降

- 11.0(4h)以降

- 11.1(1j)以降

- 11.1(2h)以降

- 11.1(3f)以降

- 11.1(4e)以降

- 11.2(1i)以降

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、内部でのセキュリティテストで発見されたものです。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160203-apic

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2016 年 2 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。