Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20160120-d9036

初公開日 : 2016-01-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCut88070

CVE-2015-6412

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Modular Encoding Platform D9036ソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が rootユーザの権限を使用してシステムシェルにログインできる可能性があります。

この脆弱性は、 rootユーザにデフォルトの静的パスワードが設定されているために発生します。このアカウントはインストール時に作成され、システムの機能に影響を与えずに変更または削除することはできません。攻撃者は、このアカウントを使用してSSH経由で該当システムにリモート接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は rootユーザの権限でシステムにアクセスできる可能性があります。

さらに、 root ユーザ、 ゲスト ユーザアカウントには、デフォルトパスワードと静的パスワードも設定されています。「 ゲスト アカウントはインストール時に作成され、システムの機能に影響を与えずに変更または削除することはできません。ただし、このアカウントにはシステムに対する権限が制限されています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160120-d9036

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、リリースバージョン02.04.70より前のCisco Modular Encoding Platform D9036ソフトウェアを実行しているすべての製品に影響を与えます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してアップグレードを入手してください。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みバージョン

この脆弱性は、Cisco Modular Encoding Platform D9036ソフトウェアリリースバージョン02.04.70以降で修正されています。

その他の重要情報

アップグレード手順では、 rootユーザまたは guestユーザのデフォルトパスワードはリセットされませんが、システムはパスワードを変更できます。リリースバージョン02.04.70にアップグレードするお客様は、次の手順に従って rootユーザと guestユーザのパスワードを変更する必要があります。

1. ユーザ名としてroot、パスワードとしてrootを使用してシステムにログインします

2. rootユーザパスワードを変更するには、set-root-passwordコマンドを使用して、新しいパスワードを入力します

3. guestユーザパスワードを変更するには、set-guest-passwordコマンドを使用して、新しいパスワードを入力します

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160120-d9036

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

-

Final

2016 年 1 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。