Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20151209-pca

初公開日 : 2015-12-09 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.0

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCus62707

CVE-2015-6389

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Collaboration Assurance(PCA)ソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、デフォルトの cmuserユーザアカウントを使用してシステムシェルにログインし、制限付き権限セットを使用してシェルにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、デフォルトの静的パスワードを持つ文書化されていないアカウントに起因します。このアカウントはインストール中に作成され、システムの機能に影響を与えずに変更または削除することはできません。このアカウントを初めて使用する場合は、デフォルトのパスワードの変更をユーザに要求します。

攻撃者は、文書化されていないアカウントを使用してSSH経由で該当システムにリモート接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は cmuserユーザの権限でシステムにアクセスできる可能性があります。この脆弱性により、攻撃者はパスワードファイル、システムログ、Cisco PCAデータベース情報などの機密データにアクセスし、データを変更し、内部の実行可能ファイルを実行し、システムを不安定にしたり、アクセス不能にしたりできます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。回避策があります。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151209-pca

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性のあるバージョンのCisco Prime Collaboration Assuranceソフトウェアを実行している製品は、この脆弱性の影響を受けます。11.0より前のCisco Prime Collaboration Assuranceソフトウェアリリースには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

セキュリティ侵害の痕跡

Cisco PCAソフトウェアの脆弱性のあるバージョンでは、管理者が rootユーザとして接続し、 cmuserユーザのパスワードハッシュを確認できます。次の例の値と異なる値は、デフォルトパスワードが変更されたことを示します。例と一致しないハッシュは、攻撃者がシステムに接続してデフォルトパスワードを変更した可能性があることを示している可能性があります。

[root@CPCA106 ~]# cat /etc/shadow | grep cmuser cmuser:$6$gfITIXfh$zie5RAtd6e6dlJOxhSvJYeCaXygmbWWlJAqvy8v0ig.l1EADBEMrK0zkvovlusZ2X6ohxQs6GKdEcmvz86VuQ/:0:0:99999:0:::

管理者は、 cmuserユーザのパスワードを変更できます。これを行うには、 rootユーザとして接続し、 passwdコマンドを使用します。

また、管理者は /var/log/secureファイルをチェックして、 cmuserユーザからの接続試行を探すこともできます。次の例は、 cmuserユーザが該当システムに接続を試みる様子を示しています。

[root@CPCA106 ~]# cat /var/log/secure | grep cmuser

Nov 30 16:24:21 CPCA106 sshd[3975]: pam_unix(sshd:account): expired password for user cmuser (root enforced)

Nov 30 16:24:21 CPCA106 sshd[3975]: Accepted password for cmuser from x.x.x.x port 61345 ssh2

Nov 30 16:24:21 CPCA106 sshd[3975]: pam_unix(sshd:session): session opened for user cmuser by (uid=0)

回避策

管理者は、ユーザ名 cmuserとパスワード cmuserを使用してシステムにログインし、デフォルトパスワードを変更する必要があります。または、 rootユーザとしてシステムに接続し、 passwdコマンドを使用してパスワードを変更することもできます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco Prime Collaboration Assuranceソフトウェアリリース11.0以降で修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151209-pca

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2015 年 12 月 9 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。