Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20151023-acs

初公開日 : 2015-10-26 00:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuw24700

CVE-2015-6345

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Secure Access Control Server(ACS)インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が任意のSQLクエリを実行してシステムの機密性に影響を与える可能性があります。

この脆弱性は、SQLクエリ内のユーザ指定の入力に対する入力検証の欠如に起因します。攻撃者は、悪意のあるSQL文を含む巧妙に細工されたURLを該当システムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はデータベース内に特定の値が存在するかどうかを判断できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは次のリンクで確認できます。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151023-acs

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Secure Access Control Server(ACS)Solution Engineバージョン5.7(0.15)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151023-acs

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

-

Final

2015年10月26日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。