High

アドバイザリーID : cisco-sa-20151021-asa-dhcp1

初公開日 : 2015-10-21 16:00

最終更新日 : 2015-11-12 14:15

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCus56252 CSCus57142

CVE-2015-6324

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアのDHCPv6リレー機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、DHCPv6パケットの不十分な検証に起因します。Cisco ASAソフトウェアがこの脆弱性の影響を受けるのは、ソフトウェアにDHCPv6リレー機能が設定されている場合だけです。攻撃者は、巧妙に細工されたDHCPv6パケットを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

注：DHCPv6リレーが有効になっているCisco ASAインターフェイス宛てのDHCPv6パケットのみがこの脆弱性のトリガーに使用できます。この脆弱性は、シングルコンテキストモードまたはマルチコンテキストモードで、ルーテッドファイアウォールモードまたはトランスペアレントファイアウォールモードに設定されたシステムに影響します。この脆弱性は、IPv6トラフィックによってのみ引き起こされます。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCus56252(登録ユーザ専用)およびCSCus57142(登録ユーザ専用)として文書化され、CVE IDとしてCVE-2015-6324が割り当てられています。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151021-asa-dhcp1

該当製品

次の製品で実行されているCisco ASAソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けます。

- Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンス

- Cisco ASA 5500-X シリーズ次世代ファイアウォール

- Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチおよびCisco 7600シリーズルータ用Cisco ASAサービスモジュール

- Cisco ASA 1000V クラウド ファイアウォール

- Cisco 適応型セキュリティ仮想アプライアンス（ASAv）

影響を受けるリリースの詳細については、このセキュリティアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性のある製品

Cisco ASAソフトウェアは、DHCPv6リレー機能が設定されている場合にのみ、この脆弱性の影響を受けます。DHCPv6リレー機能が設定されているかどうかを確認するには、show running-config ipv6 dhcprelayコマンドを使用して、少なくとも1つのインターフェイスでその機能が有効になっていることを確認します。

次の例は、インターフェイスoutsideで有効になっているDHCPv6リレー機能を示しています。

asa#show running-config ipv6 dhcprelay

ipv6 dhcprelay enable outside

注：DHCPv6リレー機能はデフォルトでは設定されていません。

実行中のソフトウェアバージョンの確認

脆弱性のあるバージョンのCisco ASAソフトウェアがアプライアンスで実行されているかどうかを確認するには、show versionコマンドを使用します。次の例は、Cisco ASAソフトウェアバージョン9.2(1)を実行しているアプライアンスの結果を示しています。

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.2(1)

Device Manager Version 7.4(1)

Cisco Adaptive Security Device Manager(ASDM)を使用してデバイスを管理しているお客様は、ログインウィンドウまたはCisco ASDMウィンドウの左上隅に表示される表でソフトウェアバージョンを確認できます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco FirePOWER 9300 ASAセキュリティモジュールは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

セキュリティ侵害の痕跡

スレッド名DHCPv6 Relayを使用してCisco ASAデバイスをリロードすると、この脆弱性の不正利用が示される場合があります。

スレッド名は、crashinfoファイルの先頭にリストされます。crashinfoファイルには、show crashinfoコマンドを使用してアクセスできます。次の例は、スレッド名DHCPv6 Relayのcrashinfoファイルを示しています。

ciscoasa# show crashinfo

: Saved_Crash

Thread Name: DHCPv6 Relay

.

.

.

この脆弱性のアクティブなエクスプロイトが疑われる場合は、サポート組織に連絡して、トレースバックをデコードし、クラッシュの原因がこの脆弱性であることを確認する必要があります。

注：リロードは巧妙に細工されたDHCPv6パケットによってトリガーされる可能性があるため、すべてのケースが悪意のあるアクティビティによるものとは限りません。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。ただし、管理者は影響を受ける機能を無効にすることができます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

次の表では、左の列に、Cisco ASA ソフトウェアのメジャー リリースを示します。中央の列が示すのは、本アドバイザリに記載された脆弱性によるメジャー リリースへの影響の有無、また、本脆弱性に対する修正を含む最初のマイナー リリースです。右の列は、メジャーリリースが次のアドバイザリに記載されているすべての脆弱性の影響を受けるかどうかと、これらの脆弱性の修正を含むリリースを示しています。

- cisco-sa-20151021-asa-dhcp1

- cisco-sa-20150115-asa-dhcp

- cisco-sa-20151021-asa-dns1

- cisco-sa-20151021-asa-dns2

- cisco-sa-20151021-asa-ike

次の表に示すように、適切なリリースにアップグレードする必要があります。

Cisco ASA メジャー リリース

このアドバイザリの最初の修正リリース

2015年10月のASAセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

7.2

Not affected

該当。8.2(5.58)以降に移行してください。

8.2

Not affected

8.2 (5.58) 以降

8.3

Not affected

該当。8.4(7.29)以降に移行してください。

8.4

Not affected

8.4（7.29）

8.5

Not affected

該当。9.0(4.37)以降に移行してください。

8.6

Not affected

該当。9.0(4.37)以降に移行してください。

8.7

Not affected

8.7 (1.17) 以降

9.0

9.0（4.37）

9.0 (4.37) 以降

9.1

9.1（6.6）

9.1 (6.8) 以降

9.2

9.2(4)

9.2(4) 以降

9.3

9.3（3.6）

9.3 (3.6) 以降

9.4

9.4(2)

9.4(2) 以降

9.5

Not affected

Not affected

ソフトウェアのダウンロード

Cisco ASAソフトウェアは、Cisco.comのSoftware Centerから http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.htmlにアクセスしてダウンロードできます。

Cisco ASA 5500シリーズ適応型セキュリティアプライアンスおよびCisco ASA 5500-X Next Generation Firewallの場合は、次のパスに移動します。暫定バージョンを検索するには、ダウンロードページの左側にある[All Releases] > [Interim] をクリックします。

[製品(Products)] > [セキュリティ(Security)] > [ファイアウォール(Firewalls)] > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)(Adaptive Security Appliances (ASA))] > [ASA 5500シリーズ適応型セキュリティアプライアンス(ASA)] > <Cisco ASAモデル> > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェア(Adaptive Security Appliance (ASA) Software)]

Cisco Catalyst 6500シリーズスイッチおよびCisco 7600シリーズルータ用Cisco ASAサービスモジュールの場合は、次のパスに移動します。暫定バージョンを検索するには、ダウンロードページの左側にある[All Releases] > [Interim] をクリックします。

[製品(Products)] > [Cisco Interfaces and Modules] > [Services Modules] > [Catalyst 6500 Series / 7600 Series ASA Services Module] > [Adaptive Security Appliance(ASA)Software]

Cisco ASA 1000Vクラウドファイアウォールの場合は、次のパスに移動します。

[製品(Products)] > [セキュリティ(Security)] > [ファイアウォール(Firewalls)] > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)(Adaptive Security Appliances (ASA))] > [ASA 1000Vクラウドファイアウォール(ASA 1000V Cloud Firewall)]

Cisco適応型セキュリティ仮想アプライアンス(ASAv)の場合は、次のパスに移動します。

[製品(Products)] > [セキュリティ(Security)] > [ファイアウォール(Firewalls)] > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)(Adaptive Security Appliances (ASA))] > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)(Adaptive Security Appliance (ASA) Software)]

Cisco FirePOWER 9300 ASAモジュールの場合は、次のパスに移動します。

[製品(Products)] > [セキュリティ(Security)] > [ファイアウォール(Firewalls)] > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)(Adaptive Security Appliances (ASA))] > [Firepower 9000シリーズ(Firepower 9000 Series)] > [Firepower 9300セキュリティアプライアンス(Firepower 9300 Security Appliance)] > [適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェア(Adaptive Security Appliance (ASA) Software)]

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151021-asa-dhcp1

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

Cisco ASA 9.3トレインの最初の修正済みリリースと推奨リリースが変更されました。

修正済みソフトウェア

Final

2015年11月12日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2015年10月21日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。