Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20151016-wlc

初公開日 : 2015-10-16 19:51

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCuw10610

CVE-2015-6341

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

CiscoワイヤレスLANコントローラ(WLC)のWeb管理GUIの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がクライアントの切断を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Cisco WLCのWeb管理GUIへのアクセス制御の欠如に起因します。攻撃者は、Cisco WLCのIPアドレスに接続し、クライアントの切断をトリガーすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。攻撃者は、有線インターフェイスを介して、ポート80またはポート443のCisco WLC管理IPアドレスに到達する必要があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしていません。この脆弱性に対しては回避策があります。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151016-wlc

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco WLCソフトウェアバージョン7.4(140.0)および8.0(120.0)には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

Web管理GUIへのアクセスを制限するには、CPUアクセスコントロールリスト(ACL)を使用することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories and Responses アーカイブや後続のアドバイザリを参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20151016-wlc

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

「該当製品」セクションと「概要」セクションを更新。

影響を受ける製品とまとめ

Final

2015年10月20日

1.0

初版リリース

-

Final

2015 年 10 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。