High

アドバイザリーID : cisco-sa-20150916-tps

初公開日 : 2015-09-16 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuu28277

CVE-2015-6284

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence Serverには、Conference Control Protocol(CCP)APIのバッファオーバーフローの脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150916-tps

該当製品

脆弱性のある製品

次の製品で実行されているCisco TelePresence Serverソフトウェアの4.1(2.33)より前のすべてのリリースは、この脆弱性の影響を受けます。

- Cisco TelePresence Server 7010

- Cisco TelePresence Server MSE 8710

- Cisco TelePresence Server on Multiparty Media 310

- Cisco TelePresence Server on Multiparty Media 320

- Cisco TelePresence Server on Virtual Machine

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco TelePresence Serverは、ビジネス品質の直感的なビデオ会議を従業員に提供し、Cisco Unified Communications Manager、Cisco TelePresence Management Suite、およびCisco TelePresence Conductorと相互運用できます。

Cisco TelePresence Serverには、Conference Control Protocol(CCP)APIのバッファオーバーフローの脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がDoS状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるバッファにコピーされる前に、ユーザが指定したデータに対して実行された入力サニタイズが原因で、DoS状態のみが発生する可能性があります。攻撃者は、オーバーフロー状態をトリガーするように設計された巧妙に細工されたURLを提供することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuu28277( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-6284が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

Cisco TelePresence Serverは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。 http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html [ダウンロードホーム(Downloads Home)] > [製品(Products)] > [会議(Conferencing)] > [ビデオ会議(Video Conferencing)] > [マルチパーティ会議(Multiparty Conferencing)] > [TelePresence Server]にアクセスしてください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150916-tps

改訂履歴

リビジョン 1.0

2015年9月16日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。