Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20150722-mp

初公開日 : 2015-07-22 16:00

バージョン 1.0 : Interim

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuu51839

CVE-2015-4262

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingアプリケーションのパスワード変更機能により、認証されていないリモートの攻撃者が任意のユーザのパスワードを変更できる可能性があります。この脆弱性の原因は次のとおりです。

- ユーザは、パスワード変更要求時に以前のパスワードを入力する必要はありません。

- HTTPセッション機能では、パスワード変更要求に対するHTTP要求内のセッションIDは検証されません。

攻撃者は、巧妙に細工されたHTTP要求を介してこの脆弱性を不正利用し、任意のユーザパスワードを変更してアプリケーションにアクセスする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はリセットクレデンシャルを使用してアプリケーションを完全に制御できるようになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-mp

該当製品

脆弱性のある製品

8.6より前のすべてのバージョンのCisco Unified MeetingPlace Web Conferencingには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified MeetingPlace会議ソリューションは、統合された音声、ビデオ、およびWeb会議を組織がホストできる機能を提供します。このソリューションはネットワーク上に導入され、組織のプライベート音声およびデータネットワークとエンタープライズアプリケーションに直接統合されます。Cisco Unified MeetingPlaceサーバは、インターネットからサーバにアクセスできるように導入できるため、外部のユーザが会議に参加できます。 Web会議は、Cisco Unified MeetingPlace会議ソリューションのコアコンポーネントであり、ユーザはアプリケーションやプレゼンテーションを共有したり、会議を管理したりできます。

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingアプリケーションのパスワード変更機能により、認証されていないリモートの攻撃者が任意のユーザのパスワードを変更できる可能性があります。この脆弱性の原因は次のとおりです。

- ユーザは、パスワード変更要求時に以前のパスワードを入力する必要はありません。

- HTTPセッション機能では、パスワード変更要求に対するHTTP要求内のセッションIDは検証されません。

攻撃者は、巧妙に細工されたHTTP要求を介してこの脆弱性を不正利用し、任意のユーザパスワードを変更してアプリケーションにアクセスする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はリセットクレデンシャルを使用してアプリケーションを完全に制御できるようになります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuu51839(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-4262が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました

次の表に、ソフトウェアの最初の修正済みリリースを示します。

脆弱性

メジャー リリース

最初の修正日

Cisco Unified MeetingPlaceの不正なパスワード変更の脆弱性

8.5

8.5(5) MR3

8.6

8.6(2)

Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencingアプリケーションは、Cisco.comのSoftware Centerからダウンロードできます。http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html [Downloads Home] > [Products] > [Conferencing] > [Web Conferencing] > [Unified MeetingPlace] > [Unified MeetingPlace Web Conferencing] >

MeetingPlace Web Conferencingソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150722-mp

改訂履歴

リビジョン 1.0

2015年7月22日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。