Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20150701-cucdm

初公開日 : 2015-07-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 10.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuq45546

CVE-2015-4196

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が rootユーザの権限でログインし、該当システムを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、特権アカウントにデフォルトの静的パスワードが設定されているために発生します。このアカウントはインストール時に作成され、システムの機能に影響を与えずに変更または削除することはできません。攻撃者は、このアカウントを使用してSSH経由で該当システムにリモート接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当システムを完全に制御できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150701-cucdm

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco Unified Communications Domain Managerバージョン8.x用のCisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアの4.4.5より前のリリースは、この脆弱性の影響を受けます。

Cisco Unified Communications Domain Managerバージョン10.xには該当するプラットフォームソフトウェアが含まれていないため、この脆弱性の影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Unified Communications Manager(Cisco Unified CM)は、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Unified Communications Domain Manager(Cisco Unified CDM) は、Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection、Cisco Jabberの各アプリケーションに加え、関連する電話機やソフトクライアントに対して自動化および管理機能を提供するサービス配信および管理プラットフォームです。

Cisco Unified CDMは、Cisco Hosted Collaboration System(HCS)の一部です。Cisco Unified CDMソリューションには、アプリケーションソフトウェアとプラットフォームソフトウェアが含まれます。

Cisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が rootユーザの権限でログインし、該当システムを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、特権アカウントにデフォルトの静的パスワードが設定されているために発生します。このアカウントはインストール時に作成され、システムの機能に影響を与えずに変更または削除することはできません。攻撃者は、このアカウントを使用してSSH経由で該当システムにリモート接続することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当システムを完全に制御できる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuq45546( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-4196が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアリリース4.4.5以降で解決されています。

Cisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアリリース4.4.3および4.4.4を実行しているお客様は、通常のサポートチャネルを通じてホットフィックスパッチを要求できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150701-cucdm

改訂履歴

リビジョン 1.0

2015年7月1日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。