Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20150611-iosxr

初公開日 : 2015-06-11 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtx03546

CVE-2015-0769

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco CRS-3 Carrier Routing System用のCisco IOS XRソフトウェアのIPバージョン6(IPv6)処理コードの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がネットワークプロセッサユニット(NPU)のASICスキャンをトリガーし、IPv6パケットを処理するラインカードのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、IPv6拡張ヘッダーを伝送するIPv6パケットの不適切な処理に起因します。このIPv6パケットは有効ですが、通常の動作中に発生する可能性は低いと考えられます。 攻撃者は、IPv6トラフィックを処理するように設定された該当デバイスにIPv6パケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はラインカードのリロードを引き起こし、その結果DoS状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150611-iosxr

該当製品

脆弱性のある製品

Cisco CRS-3 Carrier Routing Systemデバイスは、次のすべての条件が満たされると、この脆弱性の影響を受けます。

1)シャーシには、次のいずれかのラインカードが取り付けられています。

- CRS-MSC-140G:Cisco CRS-3モジュラサービスカード(140G)

- CRS-FP140:Cisco CRS-3フォワーディングプロセッサカード(140 Gbps)

- CRS-LSP:Cisco CRS-3ラベルスイッチプロセッサ

2) Cisco CRS-3 Carrier Routing Systemデバイスで、この脆弱性の影響を受けるCisco IOS XRリリースが実行されている。影響を受けるリリースの詳細については、このアドバイザリの「ソフトウェアバージョンと修正」セクションを参照してください。 注：Cisco IOS XRソフトウェアリリース4.2.1以降は、この脆弱性の影響を受けません。

3)上記のラインカードは、IPv6トラフィックを処理するように設定されています。

管理者は、 show diagコマンドを使用して、該当するラインカードのいずれかがCisco CRS-3 Carrier Routing System(CRS)デバイスにインストールされているかどうかを確認できます。次の出力は、CRS-MSC-140GラインカードがインストールされたCisco CRS-3キャリアルーティングシステムデバイスを示しています。

RP/0/RP0/CPU0:router#sh diag

Thu Jun  4 14:53:25.229 EDT

CARD 0/0/* : Cisco CRS Series Modular Services Card 140G

MAIN:  board type 500064

800-32942-06 rev B0

dev N/A

S/N SAX99999ZZZ

PCA:   73-12720-06 rev A0

PID:   CRS-MSC-140G

VID:   V03

CLEI:  IPUCAZYBAC

ECI:   180032

<output truncated>

管理者は show versionコマンドを使用して、デバイスで実行されているCisco IOS XRリリースを確認できます。Cisco IOS XRを実行しているデバイスでは、 show versionコマンドの出力に「Cisco IOS XR」という文字列が含まれます。次の例は、Cisco IOS XRリリース4.1.2を実行しているデバイスを示しています。

RP/0/RP0/CPU0:router#sh version

Thu Jun  4 14:56:06.484 EDT

Cisco IOS XR Software, Version 4.1.2[Default]

Copyright (c) 2012 by Cisco Systems, Inc.

ROM: System Bootstrap, Version 2.05(20110622:151317) [CRS ROMMON],

router uptime is 2 years, 11 weeks, 5 days, 10 hours, 22 minutes

System image file is "disk0:hfr-os-mbi-4.1.2.CSCtw71819-1.0.0/0x100008/mbihfr-rp-x86e.vm"

cisco CRS-16/S (Intel 686 F6M14S4) processor with 12582912K bytes of memory.

Intel 686 F6M14S4 processor at 2130Mhz, Revision 2.174

Cisco CRS Series 16 Slots Line Card Chassis

<output truncated>

管理者は show ipv6 interface brief コマンドを使用して、インターフェイスで IPv6 トラフィックの処理が有効になっているかを確認できます。IPv6 が処理できるように設定されたインターフェイスの例を次に示します。

RP/0/RP0/CPU0:router# show ipv6 interface brief

GigabitEthernet0/2/0/0 [Up/Up]

fe80::212:daff:fe62:c150

202::1

<output truncated>

show ipv6 interface briefコマンドは、実行中のCisco IOS XRソフトウェアのバージョンがIPv6をサポートしていない場合、エラーメッセージを生成します。また、IPv6 が無効になっている場合は、IPv6 アドレスを持つインターフェイスが一切表示されません。

インターフェイスがバンドルの一部や、VRF（Virtual Routing and Forwarding）インスタンスである場合は、IPv6 が処理できるように設定されていても、 show ipv6 interface brief コマンドの出力に表示されない場合があります。このような場合は、 show ipv6 vrf all interface コマンドを使用すれば、どのようなインターフェイスの設定についても確認できます。バンドルの一部となっているインターフェイス、または VRF インスタンスを割り当てられたインターフェイスが IPv6 で設定されている場合、 show ipv6 vrf all interface コマンドの出力は次のようになります。

RP/0/RP0/CPU0:router#sh ipv6 vrf all interface

Thu Jun  4 15:12:11.170 EDT

<output truncated>

Bundle-Ether4.765 is Up, ipv6 protocol is Up, Vrfid is FDA (0x60000001)

IPv6 is enabled, link-local address is fe80::21d:a2ff:aabb:ccdd

Global unicast address(es):

2001:db8:1:1::1, subnet is 2001:db8:1:1::/64

Joined group address(es): ff02::1:ff00:0 ff02::1:aabb:ccdd ff02::2

ff02::1

MTU is 1518 (1500 is available to IPv6)

ICMP redirects are disabled

ICMP unreachables are enabled

ND DAD is enabled, number of DAD attempts 1

ND reachable time is 0 milliseconds

ND advertised retransmit interval is 0 milliseconds

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

Outgoing access list is not set

Inbound  access list is not set

Table Id is 0xe0800001

<output truncated>

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS XRソフトウェアを実行しているCisco 12000シリーズルータ、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ、Cisco Carrier Routing System 1(CRS-1)、Cisco CRS-X Carrier Routing System、およびCisco Network Convergence System 6000シリーズルータは、この脆弱性の影響を受けません。この脆弱性の影響を受けるのは、このアドバイザリの「脆弱性が存在する製品」セクションのすべての条件を満たすCisco CRS-3キャリアルーティングシステムデバイスのみです。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco CRS-3 Carrier Routing System用のCisco IOS XRソフトウェアのIPバージョン6(IPv6)処理コードの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がネットワークプロセッサユニット(NPU)のASICスキャンをトリガーし、IPv6パケットを処理するラインカードのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、IPv6拡張ヘッダーを伝送するIPv6パケットの不適切な処理に起因します。このIPv6パケットは有効ですが、通常の動作中に発生する可能性は低いと考えられます。 攻撃者は、IPv6トラフィックを処理するように設定された該当デバイスにIPv6パケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はラインカードのリロードを引き起こし、その結果DoS状態が発生する可能性があります。

このアドバイザリの「脆弱性が存在する製品」セクションに記載されているすべての条件を満たすCisco CRS-3キャリアルーティングシステムデバイスは、この脆弱性の影響を受けます。

この脆弱性は、IPv6中継トラフィックまたはデバイス自体を宛先とするIPv6トラフィックによって引き起こされる可能性があります。

この脆弱性は、繰り返し不正利用され、長時間にわたるDoS状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtx03546 ( 登録 ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-0769が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

次のCisco IOS XRリリースがこの脆弱性の影響を受けます。

- Cisco IOS XRリリース4.0.1、4.0.2、4.0.3および4.0.4

- Cisco IOS XRリリース4.1.0、4.1.1、および4.1.2

- Cisco IOS XRリリース4.2.0

この脆弱性は、次のソフトウェアメンテナンスアップデート(SMU)で修正されています。

- hfr-px-4.1.0.CSCtx03546.pie（リリース4.1.0用）

- hfr-px-4.1.1.CSCtx03546.pie（リリース4.1.1用）

- hfr-px-4.1.2.CSCtx03546.pie（リリース4.1.2用）

- hfr-px-4.2.0.CSCtx03546.pie（リリース4.2.0用）

詳細については、各SMUに関連するREADMEファイルを参照してください。

Cisco IOS XRリリース4.0.1、4.0.2、4.0.3、または4.0.4を実行しているお客様は、現在サポートされているリリースにアップグレードする必要があります。

Cisco IOS XRリリース4.2.1以降には、この脆弱性に対する修正がすでに含まれています。アップグレードやSMUのインストールは必要ありません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性はシスコ内部で発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150611-iosxr

改訂履歴

リビジョン 1.0

2015年6月11日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。