High

アドバイザリーID : cisco-sa-20150325-wedge

初公開日 : 2015-03-25 16:00

最終更新日 : 2016-01-14 17:27

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCsi02145

CVE-2015-0638

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアのVirtual Routing and Forwarding(VRF)サブシステム内の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、VRF対応インターフェイスで受信された悪意のあるICMPバージョン4(ICMPv4)メッセージを適切に処理できないことに起因します。攻撃者は、該当デバイスで脆弱性をトリガーするように設計されたICMPv4メッセージを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。ICMPv4メッセージが処理されると、影響を受けるインターフェイスのパケットキューがクリアされず、キューウェッジが発生する場合があります。ウェッジが発生すると、影響を受けるデバイスは、ウェッジされたインターフェイスで受信された追加パケットの処理を停止します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150325-wedge

注：2015年3月25日のCisco IOSおよびXEソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、7件のCisco Security Advisoryが含まれています。これらのアドバイザリは Cisco IOS ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアの脆弱性を扱っています。個々の公開リンクは、次のリンクにある『Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS & XE Software Security Advisory Bundled Publication』にあります。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_mar15.html

該当製品

脆弱性のある製品

特定の設定を持つデバイスのみが影響を受けます。該当するCisco IOSソフトウェアバージョンを実行しているCiscoデバイスは、1つ以上のインターフェイスがVRFインターフェイスに割り当てられている場合に脆弱になります。

デバイス上のインターフェイスでVRFが有効になっているかどうかを確認するには、 show vrfコマンドラインインターフェイス(CLI)コマンドを使用します。デバイスがVRF用に設定されていない場合、VRFが有効であることを示す出力はありません。次の例では、VRFはどのインターフェイスでも有効になっていません。

Router#show vrf

Router#

デバイスがVRF用に設定されている場合、出力にはVRFが有効であることが示され、次の例に示すように、有効になっているデバイスインターフェイスが特定されます。

Router#show vrf

Name Default RD Protocols Interfaces

VRF-01 <not-set> ipv4         Gi0/0

上記の出力が返されても、インターフェイスが割り当てられていない場合は、VRFが設定されている可能性がありますが、インターフェイスでは有効になっていません。この場合のこの出力を次の例に示します。

Router#show vrf

Name Default RD Protocols Interfaces

VRF-01 <not-set> ipv4

この脆弱性は、デバイス宛てのIPv4トラフィックによってのみ引き起こされます。

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。システム バナーに「Cisco Internetwork Operating System Software」や「Cisco IOS Software」などのテキストが表示された場合は、デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行しています。カッコ内にイメージ名が表示され、その後ろに Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名が続きます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.2(4)M5、インストールされたイメージ名が C3900-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 13-Sep-13 16:44 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS-XEソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XRソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

Cisco NX-OSソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco IOSを実行し、Virtual Routing and Forwarding（VRF；仮想ルーティングおよび転送）を実行するように設定されているデバイスは、VRFが有効になっているインターフェイス宛てのICMPバージョン4(ICMPv4)メッセージの処理中に引き起こされる可能性がある脆弱性の影響を受けます。この脆弱性は、VRF対応インターフェイスで受信された悪意のあるICMPv4メッセージを適切に処理できないことに起因します。悪意のあるICMPメッセージが該当インターフェイスのパケットキューに入ると、適切に処理されないか、入力キューからクリアされず、キューウェッジが発生する場合があります。ウェッジが発生すると、影響を受けるデバイスは、ウェッジされたインターフェイスで受信された追加パケットの処理を停止します。

キューのウェッジは、特定のパケットがCisco IOSルータまたはスイッチによって受信およびキューに入れられても、処理エラーが原因でキューから削除されない場合に発生します。Cisco IOSソフトウェアでブロックされたインターフェイスの特定に使用できるキューウェッジおよび検出メカニズムの詳細については、このアドバイザリの「回避策」セクションを参照してください。また、シスコのセキュリティ ブログに記載されている「 Cisco IOS Queue Wedges Explained」も参照してください。

デバイスを通過するIPv4(ICMP for IP version 4)メッセージはこの脆弱性を引き起こしません。影響を受けるデバイスで終端するパケットだけが脆弱性を引き起こすことができます。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCsi02145( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-0638が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する回避策はありませんが、この脆弱性には次の識別メカニズムがあります。

組み込みイベント マネージャ

脆弱性のある Cisco IOS デバイス上で、Tool Command Language（TCL）に基づく組み込みイベント マネージャ（EEM）ポリシーを利用すると、この脆弱性によって引き起こされたインターフェイス キュー ウェッジを識別して、検出することができます。このポリシーによって、管理者は Cisco IOS デバイスのインターフェイスをモニタできるほか、インターフェイス入力キューがいっぱいになると、それを検出できます。Cisco IOS EEM がこの脆弱性による不正利用の可能性を検出すると、それに反応してポリシーがネットワーク管理者にアラートを送信し、それを受けて管理者は、入力キューをクリアするためにデバイスのアップグレード、適切な移行、またはリロードを行うことを判断できます。

Tclスクリプトは、次のリンクの「Cisco Beyond: Embedded Event Manager (EEM) Scripting Community」からダウンロードできます。 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-19337

詳細については、シスコのセキュリティ ブログに記載されている「 Cisco IOS Queue Wedges Explained」を参照してください。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt の Cisco Security Advisories, Responses, and Alerts アーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

シスコでは、お客様が Cisco IOS ソフトウェアの脆弱性にさらされているかどうかを判断するためのツールを提供しています。 Cisco IOS Software Checker により、次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン メニューからリリースを選択するか、ローカル システムからファイルをアップロードすることによって、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定の資料のみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

このツールを使うことで、そのソフトウェア リリースに関連するすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索でき、それぞれのアドバイザリで言及された脆弱性を修正した最初のリリース（"First Fixed"）を特定できます。また該当する場合、すべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（"Combined First Fixed"）を特定できます。Cisco IOS Software Checker を参照するか、次のフィールドに Cisco IOS ソフトウェア リリースを入力して、いずれかの公開された Cisco IOS ソフトウェア アドバイザリに該当するかどうかを判断できます。

(例：15.1(4)M2)。

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XEソフトウェアは、このドキュメントで説明されている脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XR ソフトウェアは、2015 年 3 月の Cisco IOS ソフトウェア セキュリティ アドバイザリ バンドルに含まれている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、Cisco TACによるお客様の問題の調査中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150325-wedge

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

過去に公開されたすべての Cisco IOSソフトウェア セキュリティ アドバイザリを照会できる Cisco IOS Checker ソフトウェアの Checker フォームを更新しました。

2016 年 1 月 14 日

1.1

「脆弱性が存在する製品」の項を少し編集して、VRFに割り当てられた仮想インターフェイスまたは物理インターフェイスが、物理インターフェイスだけでなく影響を受けることを明確にします。

2015 年 3 月 26 日

1.0

初回公開リリース

2015 年 3 月 25 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。