High

アドバイザリーID : cisco-sa-20150220-ipv6

初公開日 : 2015-02-20 16:30

最終更新日 : 2015-02-24 01:19

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuq95241

CVE-2015-0618

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Convergence System 6000(NCS 6000)およびCisco Carrier Routing System(CRS-X)用のCisco IOS XRソフトウェアにおける不正なIPバージョン6(IPv6)パケットの解析における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、トラフィックを処理しているラインカードのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、拡張ヘッダーを含む不正なIPv6パケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、該当するCisco IOS XRデバイスのラインカードを介して不正なIPv6パケットを送信し、拡張ヘッダーを搬送することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当するCisco IOS XRデバイスでラインカードのリロードを引き起こす可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150220-ipv6

該当製品

脆弱性のある製品

該当するバージョンのCisco IOS XRソフトウェアを実行しているCisco Network Convergence System 6000(NCS 6000)およびCisco Carrier Routing System X(CRS-X)は、この脆弱性の影響を受けます。

Cisco CRS-X 400 Gbpsモジュラサービスカード(MSC-X)およびCisco CRS-X 400 Gbpsフォワーディングプロセッサカード(FP-X)を含む、すべての種類のCisco CRS-Xラインカードがこの脆弱性の影響を受けます。

影響を受けるリリースの詳細については、このアドバイザリの「ソフトウェアバージョンと修正」セクションを参照してください。

IPv6が有効になっている該当バージョンのCisco IOS XRソフトウェアリリースを実行しているデバイスでは、 show ipv6 interface briefコマンドを発行すると、IPv6アドレスが割り当てられたインターフェイスが表示されます。

show ipv6 interface briefコマンドは、実行バージョンのCisco IOS XRソフトウェアがIPv6をサポートしていない場合はエラーメッセージを表示し、IPv6が無効の場合はIPv6アドレスを持つインターフェイスを表示しません。どちらのシナリオでも、システムに脆弱性はありません。

次の例は、IPv6が有効になっているCisco IOS XRソフトウェアを実行しているデバイスで show ipv6 interface briefコマンドを実行した場合の出力を示しています。

RP/0/RP0/CPU0:router# show ipv6 interface brief

<!output omitted>

GigabitEthernet0/2/0/0 [Up/Up]

fe80::212:daff:fe62:c150

202::1

IPv6プロトコルは、インターフェイスコンフィギュレーションコマンド ipv6 enableが設定に含まれている場合に有効になります。次の例は、脆弱性のある設定を示しています。

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# interface GigabitEthernet0/2/0/0

RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# ipv6 enable

Cisco IOS XRソフトウェアリリースと、それが実行されている製品の正確な名前を確認するには、管理者がデバイスにログインし、 show versionコマンドを発行してシステムバナーを表示します。システムバナーに「Cisco IOS XR Software」などのテキストが表示され、デバイスでCisco IOS XRソフトウェアが実行されていることを確認できます。

ルータで現在実行されているシステムイメージファイルの場所と名前は、「System image file is」というテキストの下に表示されます。ハードウェア製品は、システムイメージファイル名の次の行に示されています。

次の例は、Cisco IOS XRソフトウェアリリース4.1.0を実行し、インストールされているイメージ名が mbihfr-rp.vmであるシスコ製品を示しています。

RP/0/RP0/CPU0:router# show version

Mon May 31 02:14:12.722 DST

Cisco IOS XR Software, Version 4.1.0

Copyright (c) 2010 by Cisco Systems, Inc.

ROM: System Bootstrap, Version 2.100(20100129:213223) [CRS-1 ROMMON],

router uptime is 1 week, 6 days, 4 hours, 22 minutes

System image file is "bootflash:disk0/hfr-os-mbi-4.1.0/mbihfr-rp.vm"

cisco CRS-8/S (7457) processor with 4194304K bytes of memory.

7457 processor at 1197Mhz, Revision 1.2

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次の製品のみです。

- Cisco NCS 6000

- Cisco CRS-Xモジュラサービスカード(MSC-X)およびCisco CRS-X 400 Gbpsフォワーディングプロセッサカード(FP-X)を含む、Cisco CRS-Xラインカードのすべての種類。

Cisco IOS XRソフトウェアを実行しているCisco 12000シリーズルータ、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータ、Cisco Carrier Routing System 1(CRS-1)またはCisco Carrier Routing System 3(CRS-3)は、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco Network Convergence System 6000(NCS 6000)およびCisco Carrier Routing System(CRS-X)用のCisco IOS XRソフトウェアにおける不正なIPバージョン6(IPv6)パケットの解析における脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、トラフィックを処理しているラインカードのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、拡張ヘッダーを含む不正なIPv6パケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、該当するCisco IOS XRデバイスのラインカードを介して不正なIPv6パケットを送信し、拡張ヘッダーを搬送することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は該当するCisco IOS XRデバイスでラインカードのリロードを引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、繰り返し不正利用され、長時間にわたるDoS状態を引き起こす可能性があります。

デバイスは、デバイスを通過するIPv6トラフィックを処理するように設定されている場合にのみ脆弱です。

この脆弱性は、IPv6パケットのみを使用して不正利用できます。拡張ヘッダーを含む巧妙に細工されたIPv6パケットがこの脆弱性を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスを通過するトラフィックによってのみ引き起こされます。IPv4トラフィックまたは該当デバイスを宛先とするIPv6トラフィックは、該当デバイスでこの脆弱性を不正利用するために使用することはできません。

特定の中継デバイスが不正なIPv6パケットをブロックする可能性がありますが、不正なパケットがリモートネットワークから発信され、該当デバイスでこの脆弱性を不正利用する可能性は依然として存在します。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuq95241( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)CVE-2015-0618が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco NCS 6000用のCisco IOS XRリリースバージョン5.2.3は、この脆弱性の影響を受けません。Cisco NCS 6000向けCisco IOS XRのその他のリリースはすべて、この脆弱性の影響を受けます。

CRS-X用のCisco IOS XRリリースバージョン5.3.0は、この脆弱性の影響を受けません。 Cisco CRS-X 400 Gbpsモジュラサービスカード(MSC-X)やCisco CRS-X 400 Gbpsフォワーディングプロセッサカード(FP-X)など、Cisco CRS-XラインカードをサポートするCRS-X向けCisco IOS XRのその他すべてのリリースは、この脆弱性の影響を受けます。

この脆弱性は、次のCisco IOS XRソフトウェアメンテナンスアップデート(SMU)で修正されています。

NCS 6000用のバージョン5.0.1用のNCS6k-5.0.1.CSCuq95241.smu

NCS 6000のバージョン5.2.1ではNCS6k-5.2.1.CSCuq95241.smu

hfr-px-5.1.1.CSCus54167.pie（バージョン5.1.1用）（CRS-X用）

hfr-px-5.1.2.CSCus54167.pie（バージョン5.1.2用）（CRS-X用）

hfr-px-5.1.3.CSCuq95241.pie:CRS-X用バージョン5.1.3

hfr-px-5.1.4.CSCuq95241.pie:CRS-X用バージョン5.1.4

注：追加バージョン用のCisco IOS XRソフトウェアSMUは、利用可能になった時点で公開されます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は内部テストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150220-ipv6

改訂履歴

リビジョン 1.1

2015年2月24日

ソフトウェアバージョンと修正の更新

リビジョン 1.0

2015年2月20日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。