Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20150211-csacs

初公開日 : 2015-02-11 16:00

最終更新日 : 2015-03-19 20:24

バージョン 2.1 : Final

CVSSスコア : 9.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuq79027

CVE-2015-0580

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

バージョン5.5パッチ8より前のCisco Secure Access Control System(ACS)は、ACS ViewレポートインターフェイスページでのSQLインジェクション攻撃に対して脆弱です。攻撃に成功すると、認証されたリモートの攻撃者が、ACS Viewデータベースのいずれかに格納されているRADIUSアカウンティングレコードなどの情報にアクセスして変更したり、基盤となるファイルシステム内の情報にアクセスしたりできるようになる可能性があります。このアドバイザリの以前のバージョンは、バージョン5.5パッチ7を実行している製品には脆弱性がないことを示していましたが、バージョン5.5パッチ7を実行しているお客様は、パッチ8にアップグレードして、このアドバイザリに記載されている脆弱性を完全に軽減する必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150211-csacs

該当製品

脆弱性のある製品

バージョン5.5パッチ8より前のすべてのバージョンのCisco Secure ACSは、このアドバイザリに記載されているSQLインジェクションの脆弱性の影響を受けます。

実行中のCisco Secure ACSのバージョンを確認するには、次の方法を使用します。

- Cisco Secure ACSコマンドラインインターフェイス(CLI)から、次の例に示すようにshow versionコマンドを発行します。

acs55/admin# show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 2.1

ADE-OS Build Version: 2.1.1.129

ADE-OS System Architecture: i386

Copyright (c) 2005-2013 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: acs55

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco ACS VERSION INFORMATION

-----------------------------

Version : 5.5.0.46.5

Internal Build ID : B.723

Patches :

5-5-0-46-5

acs55/admin

- Cisco Secure ACSのWebベースインターフェイスのメインログインページでは、バージョン情報が画面の左側に表示されます。

- Cisco Secure ACSのWebベースインターフェイスからログインし、画面の右上隅にある[About] リンクをクリックします。

次の表に、各Cisco Secure ACSバージョンと公式のビルド番号を示します。

バージョン

ビルド

5.0

5.0.0.21

5.1

5.1.0.44

5.2

5.2.0.26

5.3

5.3.0.40

5.4

5.4.0.46

5.5

5.5.0.46

バージョン番号の後に追加の数字が表示されている場合は、インストールされている最も高いパッチレベルを示します。たとえば、バージョン番号5.5.0.46.6は、Cisco Secure ACSバージョン5.5にパッチ6がインストールされていることを示します。バージョン文字列の後に追加の数字が表示されない場合は、パッチがインストールされていないCisco Secure ACSのバージョンを示しています。上記のshow versionの出力例は、バージョン5.5パッチ5(5.5.0.46.5)を実行しているCisco Secure ACSを示しています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco Secure ACSバージョン5.6以降は、この脆弱性の影響を受けません。

次のCisco Secure ACS製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco Secure Access Control Server for Windows

- Cisco Secure Access Control Server Express

- Cisco Secure Access Control Server View

- Cisco Secure Access Control Server Solution Engine

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco TrustSecソリューションのコアコンポーネントであるCisco Secure ACSは、RADIUSおよびTACACS+サービスを提供する非常に高度なポリシープラットフォームです。アクセス制御の管理とコンプライアンスに対する今日の新しい要求に対応するために必要な、ますます複雑化するポリシーをサポートします。Cisco Secure ACSは、デバイス管理とワイヤレス、有線802.1x、およびリモートVPNネットワークアクセスシナリオに対するアクセスポリシーの一元管理を提供します。ID ストアは内部でも外部でも可能です。内部 ID ストアは、内部データベースにユーザ クレデンシャル情報を格納します。外部 ID ストアの場合、Cisco Secure ACS は外部データベースから情報を取得します。

Cisco ACSのWebフレームワークコードの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が2つのACS Viewデータベースのいずれかで任意のSQLクエリを実行できる可能性があります。認証には、ACS管理者アカウントへのアクセスが必要です。

この脆弱性は、レポートアプリケーションに渡されるユーザ指定の入力を適切にサニタイズできないことに起因します。攻撃者は、HTTPSプロトコルを使用して巧妙に細工された要求をWebサーバに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCuq79027(登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2015-0580が割り当てられています。

回避策

この脆弱性に対する既知の回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、ING Services PolskaのLukasz Plonka氏によってシスコに報告されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20150211-csacs

改訂履歴

Revision 2.1

2015年3月19日

「脆弱性が存在しない製品」のバージョン番号を更新

Revision 2.0

2015年3月10日

脆弱性のあるバージョン番号を更新

リビジョン 1.0

2015年2月11日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。