Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150925-CVE-2015-6307

初公開日 : 2015-09-25 15:19

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuu10871

CVE-2015-6307

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FirePOWER 7000シリーズおよびCisco FirePOWER 8000シリーズデバイス用のFireSIGHTシステムソフトウェアの脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がインスペクションエンジンにパケット処理を停止させる可能性があります。影響を受けるシステム設定によっては、トラフィックが検査されないか、ドロップされる場合があります。

この脆弱性は、巧妙に細工されたパケットの不適切な解析に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットを該当システムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはこの脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスと同じブロードキャストドメインまたはコリジョンドメインにアクセスできる必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

Cisco Sourcefire 7000およびCisco Sourcefire 8000シリーズデバイスは、Cisco FirePOWER 7000およびCisco FirePOWER 8000シリーズに名前が変更されました。

該当製品

シスコは登録ユーザ向けにBug ID CSCuu10871をリリースしました。このBug IDには追加情報と、影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco FirePOWER 7000および8000シリーズデバイスで稼働しているCisco FireSIGHTシステムソフトウェアリリース5.4.0.1には脆弱性が存在していました。Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150925-CVE-2015-6307

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年9月25日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。