Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150908-CVE-2015-6288

初公開日 : 2015-09-08 18:52

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2015-6288

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Ciscoセキュリティ管理アプライアンス(SMA)のWebインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がターゲットデバイスにサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、着信HTTP要求に対するユーザクレデンシャルの検証が不十分であることに起因します。この結果、デバイスが内部ログファイルを操作する可能性があります。攻撃者は、巧妙に細工されたHTTP要求をデバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はアプリケーション障害によるDoS状態を引き起こす可能性があります。このアプリケーションエラーは、ログファイルが急速にラップすると発生します。

シスコは脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者はSMA Webインターフェイスを介して巧妙に細工されたHTTP要求をターゲットシステムに送信する必要があります。攻撃者は巧妙に細工されたHTTP要求を送信するために認証を必要としないため、DoS状態の可能性が高まります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは登録ユーザ向けにBug ID CSCuw09620をリリースしました。このBug IDには追加の詳細情報と、影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Ciscoコンテンツセキュリティ管理アプライアンスバージョン7.8.0-000が影響を受けています。 それ以降のバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

管理者は、実稼働サーバの物理的なセキュリティを実装することを推奨します。

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

修正済みソフトウェア

更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150908-CVE-2015-6288

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年9月8日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。