Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150901-CVE-2015-6277

初公開日 : 2015-09-01 19:33

最終更新日 : 2015-10-01 17:43

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuw02037 CSCuw02038 CSCuw02034 CSCuw02035 CSCut25292

CVE-2015-6277

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Nexusオペレーティングシステム(NX-OS)のアドレス解決プロトコル(ARP)機能の脆弱性により、ARPプロセスが予期せず再起動するため、認証されていない隣接する攻撃者が部分的なサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、ARPパケットヘッダーのフィールドの入力検証が不適切であることに起因します。攻撃者は、隣接ネットワークから該当デバイスに巧妙に細工されたARPパケットを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者は、巧妙に細工されたARPパケットの処理中にARPプロセスが予期せず再起動する可能性があるため、部分的なDoS状態を引き起こす可能性があります。

シスコは脆弱性とソフトウェアアップデートが利用可能であることを確認しました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスと同じブロードキャストドメインまたはコリジョンドメインにアクセスできる必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

CVSSは、この脆弱性を修正するためのソフトウェアアップデートが利用できないことを示していますが、Cisco Bug ID CSCut25292 およびCSCuw02037で利用可能な既知の修正済みリリースがあります。

該当製品

シスコは、登録ユーザ向けにBug ID CSCut25292、 CSCuw02034、 CSCuw02035、 CSCuw02037、および CSCuw02038をリリースしました。これらのBug IDには、影響を受ける製品バージョンの詳細と最新リストが含されています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco NX-OSを実行している次のシスコ製品に脆弱性が存在していました。

- Cisco NX-OSリリース5.2(1)SV3(1.4)を実行しているVMware vSphere向けCisco Nexus 1000Vスイッチ

- Cisco NX-OSリリース7.3(0)ZD(0.47)を実行しているCisco Nexus 3000シリーズスイッチ

- Cisco NX-OSリリース7.3(0)ZD(0.61)を実行しているCisco Nexus 9000シリーズスイッチ

- Cisco NX-OSリリース4.1(2)E1が稼働するCisco Nexus 4000シリーズスイッチ

Cisco NX-OSの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150901-CVE-2015-6277

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

Cisco NX-OSには、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が存在します。更新プログラムが利用可能です。

適用外

Final

2015年9月1日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。