Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150826-CVE-2015-6265

初公開日 : 2015-08-26 21:09

最終更新日 : 2015-08-31 19:47

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCur23662

CVE-2015-6265

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Application Control Engine(ACE)のコマンドラインインターフェイス(CLI)における脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が、他のコンテキストに属するファイルのコンテンツを読み取って変更する権限を昇格できる可能性があります。

この脆弱性は、不十分なファイルアクセスコントロールに起因します。攻撃者は、悪意のあるファイルを作成してACEにコピーし、そのファイルを特定のCLIコマンドの入力として使用することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスに対して認証を行い、ローカルネットワークアクセスを取得する必要があります。これらのアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

シスコは、この脆弱性を報告していただいたRauscherネットワークXのJens Krabbenhoeft氏に感謝いたします。

該当製品

シスコは登録ユーザ向けにBug ID CSCur23662をリリースしました。このBug IDには追加の詳細情報と、影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、次のシスコ製品に脆弱性が存在していました。

- Cisco ACE 4700シリーズ(A5)バージョン3.0以前

- Cisco ACE30 Application Control Engineモジュールバージョン3.0(0)A5(3.1)

Cisco ACE 4700シリーズおよびCisco ACE30 Application Control Engineモジュールの新しいバージョン

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけがローカルシステムにアクセスできるようにすることを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150826-CVE-2015-6265

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

Cisco ACE 4710 Application Control Engineのコマンドラインインターフェイスには、認証されたローカルの攻撃者がターゲットシステムの権限を昇格させる可能性のある脆弱性が存在します。更新プログラムは利用できません。

適用外

Final

2015年8月26日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。