Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150820-CVE-2015-4331

初公開日 : 2015-08-20 13:45

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2015-4331

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Infrastructure(PI)のユーザ名の保存および認証プロセスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がターゲットシステムで昇格された権限を取得する可能性があります。

この脆弱性は、影響を受けるソフトウェアが大文字と小文字を区別したユーザ名を保存し、大文字と小文字を区別した文字列比較を実行するために発生します。攻撃者は、該当ソフトウェアに登録されている組み合わせとは異なるケースの文字を含むユーザ名を入力することにより、認証中にこの脆弱性を不正利用する可能性があります。Cisco PIがAAAサーバを使用した外部認証用に設定されている場合、ログインは成功しますが、影響を受けるソフトウェアはログインしているユーザにデフォルトの認可を割り当てます。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はターゲットシステムにアクセスし、アプリケーションの権限を昇格できる可能性があります。

シスコは脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者がターゲットデバイスに対して認証を行う必要があります。影響を受けるソフトウェアが外部認証用に設定されている場合、エクスプロイトが成功する可能性があります。これらのアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは登録ユーザ向けにバグID CSum59958をリリースしました。このバグには追加情報と影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

Cisco Prime Infrastructureバージョン1.4(0.45)以前には脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

管理者は、特権を持つユーザだけに管理システムまたは管理システムへのアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150820-CVE-2015-4331

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年8月20日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。