Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150814-CVE-2015-4323

初公開日 : 2015-08-14 19:25

最終更新日 : 2015-10-01 17:41

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2015-4323

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Nexusオペレーティングシステム(NX-OS)デバイスのアドレス解決プロトコル(ARP)入力パケット処理における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、ARPパケットと最大伝送ユニット(MTU)サイズの不適切な検証に起因します。この結果、バッファオーバーフローが発生し、DoS状態が発生する可能性があります。攻撃者は、巧妙に細工されたARPパケットをデバイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はARPモジュールのDoS状態が原因でデバイスを使用不能にする可能性があります。

シスコは脆弱性を確認しました。ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

認証されていない隣接する攻撃者は、ターゲットデバイスがデフォルトの設定に設定され、該当バージョンのソフトウェアを実行している場合、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は該当デバイスと同じブロードキャストドメインまたはコリジョンドメインに存在する必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

該当製品

シスコは、Bug ID CSCuv71933、CSCuv61321、CSCuu78074、CSCut37060、CSCuv61266、CSCuv61351、CSCuv61358、、およびCSCuv6136666661を1として0を9999222221を220登録済みユーザ向け。これには、影響を受ける製品バージョンの詳細と最新リストが含まれます。

脆弱性のある製品

Cisco NX-OSソフトウェアには脆弱性が存在します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけがローカルシステムにアクセスできるようにすることを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

管理者は、MTUサイズの設定を低くすることをお勧めします。

修正済みソフトウェア

更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150814-CVE-2015-4323

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

Cisco Nexusオペレーティングシステムのアドレス解決プロトコル(ARP)には、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性のある脆弱性が含まれています。更新プログラムは利用できません。

適用外

Final

2015年8月14日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。