Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150720-CVE-2015-4283

初公開日 : 2015-07-20 20:58

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2015-4283

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Videoscape Policy Resource Manager(PRM)製品のTCPモジュールにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がTCPポートを無効にし、CPUおよびメモリの使用量を増加させる可能性があります。

この脆弱性は、TCPリスニングアプリケーションのレート制限の欠如に起因します。攻撃者は、TCP SYNフラッドまたはサービス拒否(DoS)トラフィックストリームを使用して、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はTCPリスニングポートをブロックし、CPUやメモリなどのシステムリソースを枯渇させる可能性があります。

シスコは脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

内部ネットワークに導入された該当デバイスは、攻撃者が悪意のあるネットワークトラフィックを送信するために内部ネットワークへのアクセスを必要とする可能性があるため、悪用のリスクが低くなります。

エクスプロイトが発生した場合、攻撃者は機密情報を回復したり、デバイスを制御したりすることができなくなるため、デバイスに対する全体的な影響は低くなります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、登録ユーザ向けにBug ID CSCuu35104および CSCuu35128をリリースしました。これらのBug IDには、詳細と影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Videoscape Policy Resource Manager 3.5.4には脆弱性が存在していました。  それ以降のバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

利用可能な場合は、適切なアップデートを適用することをお勧めします。

管理者は、堅実なファイアウォール戦略を使用して、影響を受けるシステムを外部からの攻撃から保護できます。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150720-CVE-2015-4283

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年7月20日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。