Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150713-CVE-2015-4270

初公開日 : 2015-07-13 22:48

最終更新日 : 2015-07-29 17:05

バージョン 3.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuv22702 CSCut42841 CSCuv22697 CSCuv22632 CSCuv22557 CSCuv22583 CSCuv22650 CSCuv22662 CSCuv22641

CVE-2015-4270

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FireSIGHT Management Centerの複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、反映されたクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアによるユーザ入力の検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、悪意のあるコードを該当ソフトウェアに送信するように設計された巧妙に細工されたURLをユーザがクリックするように誘導することで、これらの脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはこの脆弱性を確認していますが、ソフトウェアアップデートは提供されていません。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は、悪意のあるサイトにユーザを誘導するためのリンクを提供したり、誤解させる言葉や指示を使用して、提供されたリンクに進むようにユーザを促す可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコはBug ID CSCuv22557、CSCuv22583 、CSCuv22632、CSCuv22641 、CSCuv22650、CSCuv22662 、CSCuv22697、 CSCuv22をリリースしています702、 およびCSCut42841（登録ユーザ向け）を参照してください。この情報には、詳細と、影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアバージョン5.3.1.5には脆弱性が存在していました。Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアの新しいバージョンにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

ユーザは、非要請リンクが安全に追跡できることを確認する必要があります。

XSS攻撃と、これらの脆弱性を悪用するために使用される方法の詳細については、『Cisco適用対応策速報』の「 クロスサイトスクリプティング(XSS)の脅威ベクトルについて」を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150713-CVE-2015-4270

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

2.0

IntelliShieldは、Cisco FireSIGHT Management Centerの複数のクロスサイトスクリプティングの脆弱性に関連する影響を受けるソフトウェアバージョンを修正するために、このアラートを更新しました。

適用外

Final

2015年7月17日

1.0

Cisco FireSIGHT Management Centerには複数の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトスクリプティング攻撃を実行する可能性があります。更新プログラムは利用できません。

適用外

Final

2015年7月13日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。