Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150709-CVE-2015-4255

初公開日 : 2015-07-09 18:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2015-4255

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence IP Gatewayシリーズの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が不要なアクションを実行する可能性があります。

この脆弱性は、クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)による保護が不十分であることに起因します。攻撃者は、Webアプリケーションのユーザを騙して有害なアクションを実行させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはこの脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は、悪意のあるサイトにユーザを誘導するためのリンクを提供したり、誤解させる言葉や指示を使用して、提供されたリンクに進むようにユーザを促す可能性があります。

該当製品

シスコは登録ユーザ向けにBug ID CSCuu90734をリリースしました。このBug IDには追加の詳細情報と、影響を受ける製品バージョンの最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco TelePresence IP Gatewayシリーズソフトウェアリリース2.0(3.34)には脆弱性が存在していました。Cisco Disaster Recovery Applicationの新しいリリースにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

不審な送信元や認識されていない送信元からの電子メールメッセージを開かないようユーザに推奨します。電子メールメッセージに含まれるリンクや添付ファイルが安全であることをユーザーが確認できない場合は、開かないようにすることをお勧めします。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150709-CVE-2015-4255

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年7月9日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。