Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150709-CVE-2015-4252

初公開日 : 2015-07-09 19:40

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID :

CVE-2015-4252

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence ISDN Gateway の脆弱性はリモート攻撃者非認証が不必要な操作を実行するようにする可能性があります。

脆弱性は不十分なクロスサイト要求偽作（CSRF）保護が原因です。 攻撃者は不都合なアクションの実行に Webアプリケーションのユーザのトリックによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。

Cisco は脆弱性を確認しました; ただし、ソフトウェア アップデートは利用できません。

この脆弱性を不正利用するために、攻撃者は、悪意のあるサイトにユーザを誘導するためのリンクを提供したり、誤解させる言葉や指示を使用して、提供されたリンクに進むようにユーザを促す可能性があります。

該当製品

Cisco は影響を受けた製品バージョンの追加詳細および最新リストが含まれている登録ユーザ向けのバグID CSCuu90724 をリリースしました。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に送達された時、Cisco TelePresence ISDN Gateway ソフトウェア リリース 2.2(1.106) は脆弱でした。 Cisco TelePresence ISDN Gateway ソフトウェアの以降のリリースはまた脆弱かもしれません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

管理者は利用可能になると同時にソフトウェア アップデートを加えるように助言されます。

ユーザは疑わしくか認識されないソースからの電子メール メッセージを開かないように助言されます。 電子メール メッセージに含まれているリンクか添付ファイルは安全であることをユーザが確認できなければ、それらを開かないように助言されます。

管理者は影響を受けたシステムを監視するように助言されます。

修正済みソフトウェア

ソフトウェア アップデートは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

URL

http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150709-CVE-2015-4252

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初版リリース

該当なし

Final

2015-Jul-09

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。