Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150616-CVE-2015-4188

初公開日 : 2015-06-16 19:35

最終更新日 : 2015-08-20 20:38

バージョン 2.0 : Final

CVSSスコア : 6.4

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCuu59104 CSCuu29928 CSCuu29910

CVE-2015-4188

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Collaboration Managerインターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が任意のSQLクエリを実行してシステムの機密性に影響を与える可能性があります。

この脆弱性は、SQLクエリにおけるユーザ指定の入力に対する入力検証の欠如に起因します。攻撃者は、悪意のあるSQL文を含む巧妙に細工されたURLを該当システムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はデータベース内に特定の値が存在するかどうかを判断できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者が標的となるシステムに悪意のある要求を送信する必要があります。これにより、信頼できないソースからのネットワークアクセスを制限する環境での不正利用がより困難になります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、登録ユーザ向けにBug ID CSCuu29910、 CSCuu29928、および CSCuu59104をリリースしました。これらのBug IDには、影響を受ける製品バージョンの詳細と最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Prime Collaboration 10.5(1)には脆弱性が存在していました。Cisco Prime Collaborationの新しいバージョンにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

SQLインジェクション攻撃と防御の詳細については、「 SQLインジェクションについて」を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150616-CVE-2015-4188

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

Cisco Prime Collaboration Managerには、認証されていないリモートの攻撃者がターゲットシステムに対してSQLインジェクション攻撃を実行する可能性のある脆弱性が存在します。更新プログラムが利用可能です。

適用外

Final

2015年6月16日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。