Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150603-CVE-2015-0766

初公開日 : 2015-06-03 20:21

最終更新日 : 2015-08-12 20:23

バージョン 5.0 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCut47196 CSCus93566 CSCus04436 CSCuu90178 CSCuu43794 CSCut31557

CVE-2015-0766

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FireSIGHT Management Centerの管理Webインターフェイスの複数の脆弱性により、攻撃者がクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃と任意のHTMLコマンドインジェクション攻撃の両方を実行する可能性があります。

これらの脆弱性は、不適切なユーザ入力の検証に起因します。攻撃者は、Webインターフェイスの影響を受けるフィールドに入力を巧妙に細工することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

これらの脆弱性を不正利用するために、攻撃者は悪意のあるサイトにユーザを誘導するリンクを提供し、誤解を招く言語または命令を使用してユーザをリンクに従わせることがあります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

シスコは、登録ユーザ向けにBug ID CSCus93566、CSCut31557 、CSCut47196、CSCus04436 、CSCuu43794、CSCuu90178、およびCSCuu901788をを9990202202022020022222002222220000000000000002222影響を受ける製品バージョンの詳細および最新のリストを含みます。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアバージョン5.4以前には脆弱性が存在していました。Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアの新しいバージョンにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

不審な送信元や認識されていない送信元からの電子メールメッセージを開かないようユーザに推奨します。電子メールメッセージに含まれるリンクや添付ファイルが安全であることをユーザーが確認できない場合は、開かないようにすることをお勧めします。

ユーザは、非要請リンクが安全に追跡できることを確認する必要があります。

XSS攻撃と、これらの脆弱性を悪用するために使用される方法の詳細については、『Cisco適用対応策速報』の「 クロスサイトスクリプティング(XSS)の脅威ベクトルについて」を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150603-CVE-2015-0766

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

4.0

IntelliShieldはこのアラートを更新し、影響を受けるリリースと、Cisco FireSIGHT Management CenterのクロスサイトスクリプティングおよびHTMLインジェクションの脆弱性に関する追加情報を追加しました。

適用外

Final

2015年8月10日

3.0

IntelliShieldはこのアラートを更新し、影響を受けるリリースと、Cisco FireSIGHT Management CenterのクロスサイトスクリプティングおよびHTMLインジェクションの脆弱性に関する追加情報を追加しました。

適用外

Final

2015年7月29日

2.0

IntelliShieldはこのアラートを更新し、影響を受けるリリースと、Cisco FireSIGHT Management CenterのクロスサイトスクリプティングおよびHTMLインジェクションの脆弱性に関する追加情報を追加しました。

適用外

Final

2015年6月18日

1.0

Cisco FireSIGHT Management Centerには複数の脆弱性があり、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトスクリプティングとHTMLインジェクション攻撃を実行する可能性があります。更新プログラムが利用可能です。

適用外

Final

2015年6月3日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。