Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150422-CVE-2015-0707

初公開日 : 2015-04-22 20:33

最終更新日 : 2015-06-18 12:50

バージョン 5.0 : Final

CVSSスコア : 3.5

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCut47196 CSCus85425 CSCus93566 CSCur58911 CSCuu68205 CSCut31557

CVE-2015-0707

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FireSIGHT Management Center(MC)のWebフレームワークの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者がWebインターフェイスのユーザに対してストアドクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、パラメータ値の不適切なサニタイズに起因します。攻撃者は、該当するパラメータに悪意のあるコードを挿入し、パラメータの読み取りや実行が必要なWebページにアクセスするようユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコはこの脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が該当アプリケーションのパラメータに悪意のあるコードを挿入するための認証アクセス権を持っている必要があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

攻撃者は、悪意のあるサイトにターゲットユーザを誘導するリンクを提供し、誤解を招く言語または命令を使用してリンクに従うようユーザを説得する可能性があります。

シスコは、この脆弱性を報告していただいたCheck Point Security Research TeamのOr Moran、Lior Neumann、Liad Mizrachi、およびOded Vanunuに感謝いたします。

該当製品

シスコは、登録ユーザ用にBug ID CSCus85425、CSCus9356 、CSCut31557、CSCut47196 、CSCur58911、 CSCuu68205、および CSCus0436をリリースしています影響を受ける製品バージョンの詳細と最新リスト。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアバージョン5.3.1.1および6.0.0には脆弱性が存在していました。Cisco FireSIGHTシステムソフトウェアの新しいバージョンにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

ユーザは、非要請リンクが安全に追跡できることを確認する必要があります。

XSS攻撃と、これらの脆弱性を悪用するために使用される方法の詳細については、『Cisco適用対応策速報』の「 クロスサイトスクリプティング(XSS)の脅威ベクトルについて」を参照してください。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、 CiscoのSoftware Centerからアップデートを入手できます。契約を結んでいないシスコのお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してアップグレードを入手できます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150422-CVE-2015-0707

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

4.0

IntelliShieldはこのアラートを更新し、Cisco FireSIGHT Management CenterのWebフレームワークに保存されたクロスサイトスクリプティングの脆弱性に関する追加情報を含めました。

適用外

Final

2015年6月16日

3.0

IntelliShieldはこのアラートを更新し、影響を受けるソフトウェアリリースと、Cisco FireSIGHT Management CenterのWebフレームワークに関連する追加情報を追加しました。この情報は、クロスサイトスクリプティングの脆弱性に格納されています。

適用外

Final

2015年6月8日

2.0

IntelliShieldはこのアラートを更新し、Cisco FireSIGHT Management CenterのWebフレームワークに保存されたクロスサイトスクリプティングの脆弱性に関する情報を追加しました。

適用外

Final

2015年6月3日

1.0

Cisco FireSIGHT Management Centerには、認証されたリモートの攻撃者がストアドクロスサイトスクリプティング攻撃を実行する可能性のある脆弱性が存在します。更新プログラムが利用可能です。

適用外

Final

2015年4月22日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。