Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150318-CVE-2015-0667

初公開日 : 2015-03-18 12:52

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCut14855

CVE-2015-0667

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Content Services Switch(11500)の管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がネットワーク上の他のデバイスに不正にアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、SSHパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットをCiscoコンテンツサービススイッチ(CSS)の管理インターフェイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは脆弱性を確認しましたが、ソフトウェアアップデートは利用できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者は、巧妙に細工されたパケットをデバイスに送信するために、ターゲットデバイス上の管理インターフェイスのIPアドレスなどの追加情報を取得する必要がある場合があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、概念実証エクスプロイトコードが存在することを示していますが、このコードは一般に公開されているわけではありません。

該当製品

シスコは、登録ユーザ向けにバグID CSCut14855をリリースしました。このバグには、影響を受ける製品バージョンの詳細と最新リストが含まれています。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、バージョン8.20.4.02以前を実行しているCisco CSS 11500シリーズには脆弱性が存在していました。Cisco CSSの新しいバージョンにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートやリリースについては、ベンダーに連絡することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

管理者は、堅実なファイアウォール戦略を使用して、影響を受けるシステムを外部からの攻撃から保護できます。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアの更新プログラムは利用できません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150318-CVE-2015-0667

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年3月18日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。