Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150204-CVE-2015-0603

初公開日 : 2015-02-04 20:41

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCup90474

CVE-2015-0603

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified IP Phone 9900シリーズの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が該当デバイスで完全なサービス妨害(DoS)を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、一部のデバイスの安全でないファイル権限に起因します。攻撃者は、該当デバイスに書き込むことによって、この脆弱性を不正利用する可能性があります。該当デバイスへの安全でない書き込みによって、攻撃者がデバイスのハング、リブート、またはブートの防止を引き起こす可能性があります。

シスコは、セキュリティ通知で脆弱性を確認し、ソフトウェアアップデートをリリースしました。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が認証を行い、ターゲットデバイスへのローカルアクセス権を取得する必要があります。これらの要件により、不正利用が成功する可能性が低くなる可能性があります。

シスコはCVSSスコアを通じて、機能不正利用コードが存在することを示していますが、このコードが一般に公開されているかどうかは不明です。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCup90474を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Unified IP Phone 9900シリーズファームウェアバージョン9.4(.1)以前には脆弱性が存在していました。それ以降のバージョンにも脆弱性が存在する可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

適切なアップデートを適用することを推奨します。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

信頼できるユーザだけにローカルアクセスを許可することを推奨します。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

有効な契約を結んでいるシスコのお客様は、シスコのサポートチームに連絡して、この脆弱性の修正を含むソフトウェアバージョンへのアップグレードをサポートしてもらう必要があります。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してサポートを受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150204-CVE-2015-0603

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年2月4日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。