Medium

アドバイザリーID : Cisco-SA-20150123-CVE-2014-8020

初公開日 : 2015-01-23 21:20

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.0

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCup25276

CVE-2014-8020

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が高いCPU使用率を引き起こし、システムのパフォーマンスに影響を与え、一部のサービスを使用できなくなる可能性があります。

この脆弱性は、フラッディング攻撃制御の実装が不十分であることに起因します。攻撃者は、不正なTCPおよびUDPパケットを高いレートで送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

シスコは脆弱性を確認しましたが、更新されたソフトウェアは入手できません。

この脆弱性をエクスプロイトするには、攻撃者が巧妙に細工されたデータパケットをターゲットシステムに送信するために、信頼できるネットワークまたは内部ネットワークへのアクセスを必要とする可能性があります。このアクセス要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

該当製品

影響を受ける製品バージョンの完全なリストについては、Cisco Bug ID CSCup25276を参照してください。

脆弱性のある製品

このアラートが最初に公開された時点では、Cisco Unified Communications Domain Manager Platformソフトウェアバージョン4.4.1 ～ 4.4.3に脆弱性が存在していました。Cisco Unified Communications Domain Managerプラットフォームソフトウェアの他のバージョンも影響を受ける可能性があります。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

回避策

今後のアップデートの提供状況については、ベンダーに問い合わせることをお勧めします。

信頼できるユーザだけにネットワークアクセスを許可することを推奨します。

IPベースのアクセスコントロールリスト(ACL)を使用して、信頼できるシステムだけに該当システムへのアクセスを許可することを検討することもできます。

影響を受けるシステムを監視することを推奨します。

修正済みソフトウェア

このアラートが最初にリリースされた時点では、ソフトウェアのアップデートは利用できませんでした。

有効な契約をお持ちのシスコのお客様は、シスコのサポートチームにお問い合わせください。契約を結んでいないお客様は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)に1-800-553-2447または1-408-526-7209で連絡するか、 tac@cisco.comで電子メールを介してサポートを受けることができます。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/Cisco-SA-20150123-CVE-2014-8020

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初版リリース

適用外

Final

2015年1月23日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。