High

アドバイザリーID : cisco-sa-20141015-mcu

初公開日 : 2014-10-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCtz35468

CVE-2014-3397

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence MCUソフトウェアのネットワークスタックにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が使用可能なメモリを使い果たし、システムが不安定になったり、該当システムのリロードが発生したりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20141015-mcu

注：このセキュリティアドバイザリでは、GNU Bash環境変数コマンドインジェクションの脆弱性( Shellshockとも呼ばれる)に関する情報は提供していません。この脆弱性の影響を受けるシスコ製品の詳細については、次のリンク先にあるCisco Security Advisoryを参照してください。 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140926-bash

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性のあるバージョンのソフトウェアを実行している次の製品は、この脆弱性の影響を受けます。

- Cisco TelePresence MCU 4200 シリーズ

- Cisco TelePresence MCU 4500 シリーズ

- Cisco TelePresence MCU MSE 8420

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

次の製品は、この脆弱性の影響を受けません。

- Cisco TelePresence MCU 5300 シリーズ

- Cisco TelePresence MCU MSE 8510

- Cisco TelePresence Server MSE 8710

- Cisco TelePresence Server

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

Cisco TelePresence Infrastructureは、Cisco TelePresenceソリューションを拡張および管理するための幅広い製品を提供します。Cisco TelePresence Infrastructureソリューションには、Cisco TelePresence MCU製品が含まれます。これらの製品は、継続的なプレゼンスと高解像度のビデオおよび音声品質を組み合わせて設計された高度なMCUの範囲をカバーしています。ま た、ユーザを幅広いエンドポイントおよびマルチベンダーのテレプレゼンスシステムに接続するCisco TelePresence Serverも含まれます。

Cisco TelePresence MCUソフトウェアのネットワークスタックにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が使用可能なメモリを使い果たし、システムが不安定になったり、該当システムのリロードが発生したりする可能性があります。

この脆弱性は、巧妙に細工されたTCPパケットのサニタイズが不十分であることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工された一連のTCPパケットを該当システムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtz35468( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-3397が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

この脆弱性は、Cisco TelePresence MCUソフトウェア4.3(2.30)以降で修正されています。

注：このセキュリティアドバイザリでは、GNU Bash環境変数コマンドインジェクションの脆弱性( Shellshockとも呼ばれる)に関する情報は提供していません。Cisco TelePresence MCUソフトウェアバージョンを決定する前に、 https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140926-bashにあるCisco Security Advisoryを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性はサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20141015-mcu

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年10月15日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。