High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140430-mxp

初公開日 : 2014-04-30 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCty45733 CSCty45745 CSCty45720 CSCty45731 CSCtq78722 CSCty45739

CVE-2014-2160

CVE-2014-2161

CVE-2014-2157

CVE-2014-2158

CVE-2014-2156

CVE-2014-2159

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco TelePresence System MXPシリーズソフトウェアには、次の脆弱性が存在します。

- SIPのDoS脆弱性3件

- H.225のDoS脆弱性3件

これらの脆弱性の不正利用に成功すると、攻撃者がシステムを不安定にし、該当システムのリロードを引き起こす可能性があります。

注：このセキュリティアドバイザリでは、CVE-2014-0160（別名Heartbleed）によって特定されたOpenSSL TLSのハートビート読み取りオーバーランの脆弱性に関する情報は提供していません。  Heartbleed脆弱性の影響を受けるシスコ製品の詳細については、次のリンク先で入手できるCisco Security Advisoryを参照してください。https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140409-heartbleed

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140430-mxp

該当製品

脆弱性のある製品

F9.3.1より前のバージョンのCisco TelePresence System MXPシリーズソフトウェアを実行している次の製品は、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

- Cisco TelePresence System 1700 MXP

- Cisco TelePresence System 1000 MXP

- Cisco TelePresence System Edge 75 MXP

- Cisco TelePresence System Edge 85 MXP

- Cisco TelePresence System Edge 95 MXP

- Cisco TelePresence System Codec 3000 MXP

- Cisco TelePresence System Codec 6000 MXP

- Tandberg 550 MXP

- Tandberg 770 MXP

- Tandberg 880 MXP

- Tandberg 990 MXP

- Tandberg 2000 MXP

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Tandberg 150 MXPは、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

詳細

SIPに関する複数のDoS脆弱性

Cisco TelePresence System MXPシリーズソフトウェアのSIPコードの複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当システムを応答不能にし、リロードさせる可能性があります。

これらの脆弱性は、巧妙に細工されたSIPパケットや不正なSIPパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットを該当システムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

これらの脆弱性は、UDPまたはTCP経由で送信されるSIPメッセージによって引き起こされる可能性があります。Transport Layer Security(TLS)経由で送信されたメッセージも影響を受けます。UDPおよびTCPの導入のデフォルトポートは、UDPポート5060およびTCPポート5060です。TLS導入のデフォルトポートはTCPポート5061です。

これらの脆弱性は、Cisco Bug ID CSCty45739(登録ユーザ専用)、CSCty45733(登録ユーザ専用)、およびCSCty45720(登録ユーザ専用)として文書化されています

Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとして、CVE-2014-2156、CVE-2014-2157、およびCVE-2014-2158が割り当てられています。

複数のH.225サービス拒否の脆弱性

Cisco TelePresence System MXPシリーズソフトウェアのH.225コードの複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当システムを応答不能にし、リロードさせる可能性があります。

これらの脆弱性は、巧妙に細工されたSIPパケットや不正なSIPパケットの不適切な処理に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットを該当システムに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

これらの脆弱性は、Cisco Bug ID CSCtq78722（登録ユーザ専用）、CSCty45745(登録ユーザ専用)、およびCSCty45731(登録ユーザ専用)として文書化されています

CVE-2014-2159、CVE-2014-2160、およびCVE-2014-2161のCVE IDが割り当てられています。

回避策

これらの脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

このセキュリティアドバイザリに記載されているすべての脆弱性は、Cisco TelePresence System MXPシリーズソフトウェアバージョンF9.3.1以降で修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

これらの脆弱性は、サポートケースの解決中または内部テスト中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140430-mxp

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年4月30日

初版リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。