High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140326-ikev2

初公開日 : 2014-03-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCui88426

CVE-2014-2108

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのインターネットキーエクスチェンジバージョン2(IKEv2)モジュールの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こし、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスが特定の不正なIKEv2パケットを処理する方法に起因します。攻撃者は、不正なIKEv2パケットを該当デバイスに送信して処理させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。このエクスプロイトにより、攻撃者は該当システムのリロードを引き起こして、DoS 状態を発生させることができます。

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアデバイスでは、Internet Security Association and Key Management Protocol(ISAKMP)が有効な場合にIKEv2が自動的に有効になりますが、この脆弱性は不正なIKEv2パケットを送信することによってのみ引き起こされます。

この脆弱性の原因となり得るものは IKEv2 パケットに限られます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140326-ikev2

注：2014年3月26日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、6件のCisco Security Advisoryが含まれています。すべてのアドバイザリは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処しています。各Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2014年3月のバンドル公開に含まれるすべてのCisco IOSソフトウェアの脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクについては、次のリンクにある『Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_mar14.html

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性を引き起こすにはIKEv2パケットのみを使用できますが、Cisco IOSソフトウェアまたはCisco IOS XEソフトウェアを実行しているデバイスには、ISAKMPが有効になっている場合に脆弱性が存在します。

デバイスでは、脆弱性が存在する IKEv2 固有の機能を設定する必要はありません。

IKEv2 は、次に示すさまざまな VPN タイプを含む、多くの機能で使用されます。

- LAN 間 VPN

- リモート アクセス VPN（SSL VPN を除く）

- Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）

- FlexVPN

IKE がデバイスに設定されているかどうかを確認するには、 show ip sockets または show udp EXEC コマンドを使用します。デバイスの UDP ポート 500 または UDP ポート 4500 が開放されている場合、そのデバイスは IKE パケットを処理しています。

次の例では、デバイスはIPバージョン4(IPv4)またはIPバージョン6(IPv6)を使用して、UDPポート500およびUDPポート4500のIKEパケットを処理しています。

router# show udp

Proto        Remote      Port      Local       Port  In Out  Stat TTY OutputIF

17       --listen--          192.168.130.21    500   0   0 1001011   0

17(v6)   --listen--          UNKNOWN           500   0   0 1020011   0

17       --listen--          192.168.130.21   4500   0   0 1001011   0

17(v6)   --listen--          UNKNOWN          4500   0   0 1020011   0

!--- Output truncated

router#

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.2(4)M5、インストールされたイメージ名が C3900-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 13-Sep-13 16:44 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

Cisco IOS XRソフトウェアは、この脆弱性の影響を受けません。

Cisco ASA 5500シリーズ適応型セキュリティアプライアンスは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

IKEv2 プロトコルは IP Security（IPsec）プロトコル スイートで暗号属性のネゴシエーションに使用され、この属性は暗号化または通信セッションの認証に使用されます。これらの属性には暗号化のアルゴリズム、モード、共有キーが含まれます。IKE の結果得られる共有セッション秘密が、暗号キーを導出するために使用されます。

Cisco IOS ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアでは、IPv4 および IPv6 通信用 IKEv2 をサポートします。IKEv2 通信は次の UDP ポートを使用できます。

- UDP ポート 500

- UDP ポート 4500、ネットワーク アドレス変換（NAT）トラバーサル（NAT-T）

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアのインターネットキーエクスチェンジバージョン2(IKEv2)モジュールの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスのリロードを引き起こし、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスが特定の不正なIKEv2パケットを処理する方法に起因します。攻撃者は、不正なIKEv2パケットを該当デバイスに送信して処理させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。このエクスプロイトにより、攻撃者は該当システムのリロードを引き起こして、DoS 状態を発生させることができます。

Cisco IOSソフトウェアおよびCisco IOS XEソフトウェアでは、ISAKMPが有効になるとIKEv2が自動的に有効になりますが、この脆弱性は不正なIKEv2パケットを送信することによってのみ引き起こされます。

この脆弱性の原因となり得るものは IKEv2 パケットに限られます。

この不正利用により、Cisco IOSソフトウェアのリロードが引き起こされ、DoS状態が発生する可能性があります。

本脆弱性をエクスプロイトは、リストに掲載された UDP ポートのいずれかにおいて、IPv4 と IPv6 のどちらかを使用して起きる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCui88426( 登録ユーザ専用)として文書化され、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-2108が割り当てられています。

回避策

この脆弱性を軽減する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

2014年2月、シスコは2005年から2010年の間に単一のサプライヤによって製造されたメモリコンポーネントに関する業界全体の問題の詳細を発表しました。これらのコンポーネントを使用するシスコ製品の大半では、フィールドでの故障率が予想レベルを下回っていますが、デバイスのリロードや電源の再投入によってコンポーネントの障害が発生する可能性があります。この問題に関連する既知のセキュリティ上の影響はありませんが、影響を受ける製品のサブセットでは、ソフトウェアアップグレードプロセス中にメモリコンポーネントの障害が発生する可能性があります。アップグレードを決定する前に、関連情報と製品固有のField Notice(www.cisco.com/go/memory)を確認することをお勧めします。各Field Noticeには、ソフトウェアのアップグレード中にメモリコンポーネントの障害が発生する可能性があるかどうかが記載されています。

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco IOSソフトウェアチェッカーは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性の影響を最も迅速に判断する方法です。 このツールを使用すると、特定のCisco IOSソフトウェアリリースに影響を与えるCisco Security Advisoryをすばやく特定できます。 ドロップダウンメニューからリリースを選択するか、ローカルシステムからファイルをアップロードすることで、検索を開始できます。このツールでは、show versionコマンドの出力を解析することもできます。結果は、以前に公開されたすべてのシスコセキュリティアドバイザリ、特定の公開、または2014年3月のバンドル公開のすべてのアドバイザリを検索してカスタマイズできます。

また、次のCisco IOSソフトウェアの表を使用して、脆弱性を確認することもできます。 各行はCisco IOSソフトウェアリリースに対応しています。特定のリリースに脆弱性が存在する場合、修正を含む最初のリリースが2列目に表示されます。3列目には、このCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開に含まれるすべての脆弱性を修正する最初のリリースを示します。

展開して修正済みソフトウェアの詳細情報を表示

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS ソフトウェア リリースへの Cisco IOS XE ソフトウェア リリースのマッピングについては、「 Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「 Cisco IOS XE 3S Release Notes」、および「 Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

2014年3月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開における全アドバイザリの最初の修正リリース

2.1.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.2.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.3.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.4.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.5.x

脆弱性なし

脆弱性なし

2.6.x

脆弱性なし

脆弱性なし

3.1.xS

脆弱性なし

脆弱性なし

3.1.xSG

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xS

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.2xSE

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xSG

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xXO

脆弱性なし

脆弱性なし

3.2.xSQ

脆弱性なし

脆弱性なし

3.3.xS

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.3.xSE

脆弱性なし

脆弱性なし

3.3.xSG

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

3.3.xXO

脆弱性あり。3.6.0Eに移行（2014年5月より利用可能）。

脆弱性あり。3.6.0Eに移行（2014年5月より利用可能）。

3.3.xSQ

脆弱性なし

脆弱性なし

3.4.xS

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.4.xSG

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

3.5.xS

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

脆弱性あり。3.5.2Eに移行してください。

3.5.xE

3.5.2E

3.5.2E

3.6.xS

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.7.5S以降に移行してください。

3.6.xE

脆弱性なし

3.6.0E（2014年5月より利用可能）

3.7.xS

3.7.5秒

3.7.5秒

3.8.xS

脆弱性あり。3.10.1S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.10.2S以降に移行してください。

3.9.xS

脆弱性あり。3.10.1S以降に移行してください。

脆弱性あり。3.10.2S以降に移行してください。

3.10.xS

3.10.1S

3.10.2S

3.11.xS

脆弱性なし

脆弱性なし

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、このドキュメントで説明されている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、シスコの内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140326-ikev2

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年3月26日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。