High

アドバイザリーID : cisco-sa-20140326-RSP72010GE

初公開日 : 2014-03-26 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.1

回避策 : No Workarounds available

Cisco バグ ID : CSCug84789

CVE-2014-2107

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

10ギガビットイーサネットアップリンクモデルRSP720-3C-10GEおよびRSP720-3CXL-10GEを搭載したCisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサ720の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がルートプロセッサを再起動させたり、トラフィックの転送を停止させたりする可能性があります。この脆弱性は、2.6より前のKailashフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)バージョンの問題に起因します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性を軽減する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140326-RSP72010GE

注：2014年3月26日のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開には、6件のCisco Security Advisoryが含まれています。すべてのアドバイザリは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性に対処しています。各Cisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリには、このアドバイザリに記載されている脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースと、2014年3月のバンドル公開に含まれるすべてのCisco IOSソフトウェアの脆弱性を修正したCisco IOSソフトウェアリリースが記載されています。

個々の公開リンクについては、次のリンクにある『Cisco Event Response: Semiannual Cisco IOS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_mar14.html

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、2.6より前のオンボードKailash FPGAバージョンを持ち、修正を含まないCisco IOSソフトウェアリリースを実行している10ギガビットイーサネットアップリンクモデルRSP720-3C-10GEおよびRSP720-3CXL-10GEを搭載したCisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサ720のみに影響します。

Cisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサ(RSP)720のモデルを確認するには、管理者がコマンドラインインターフェイス(CLI)にログインして、 show moduleコマンドを発行します。出力には、Cisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサ720のモデルが示されます。次の例では、Cisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサ720のモデル番号RSP720-3CXL-10GEが 太字で強調表示されています。

7600#show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Route Switch Processor 720 10GE (Activ RSP720-3CXL-10GE   JAE1219H6CQ

3   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     SAL1231Z8NV

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  001d.4558.f340 to 001d.4558.f347   2.0   12.2(33r)SRC 12.2(33)SRE8 Ok

3  0022.9078.1110 to 0022.9078.113f   3.0   12.2(18r)S1  12.2(33)SRE8 Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 3       7600-PFC3CXL-10GE  JAE1220HV7W  1.1    Ok

1  C7600 MSFC4 Daughterboard   7600-MSFC4         JAE1220IC1F  2.0    Ok

3  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC       SAL1129UYYS  3.1    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

3  Pass

Kailash FPGAのバージョンを確認するには、管理者がデバイスにログインして show asic-version slot <slot number of RSP command>を発行します。次の例は、KAILASH FPGAバージョン2.4のRSP720を示しています。

7600#show asic-version slot 1

Module in slot 1 has 8 type(s) of ASICs

ASIC Name      Count      Version

KUMA          1      (3.0)

METRO_ARGOS          1      (3.0)

METRO_KRYPTON          1      (3.0)

SSA          2      (9.0)

SANTA_CRUZ          1      (3.0)

TELESTO          1      (7.0)

KAILASH          1      (2.4)

R2D2          2      (3.0)

シスコ製品で稼働している Cisco IOS ソフトウェア リリースを確認するには、デバイスにログインして show version コマンドを使って、システム バナーを表示します。"Internetwork Operating System Software"、"Cisco IOS Software" あるいはこれらに類似するシステム バナーによってデバイスで Cisco IOS ソフトウェアが稼働していることを確認できます。 その後ろにイメージ名が括弧の間に表示され、続いて "Version" と Cisco IOS ソフトウエア リリース名が表示されます。他のシスコ デバイスでは、show version コマンドが存在しなかったり、別の出力が表示されたりします。

次の例は、Cisco IOS ソフトウェア リリースが 15.2(4)M5、インストールされたイメージ名が C3900-UNIVERSALK9-M であるシスコ製品を示しています。

Router> show version

Cisco IOS Software, C3900 Software (C3900-UNIVERSALK9-M), 15.2(4)M5, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 13-Sep-13 16:44 by prod_rel_team

!--- output truncated

Cisco IOSソフトウェアリリースの命名規則の追加情報は、『White Paper: Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

オンボードのKailash FPGAバージョン2.6以降を搭載したRSP720-3C-10GEまたはRSP720-3CXL-10GEを搭載したCisco 7600シリーズルータは該当せず、Cisco IOSソフトウェアのアップグレードは必要ありません。

Cisco Catalyst 6500シリーズスーパーバイザエンジンは、この脆弱性の影響を受けません。

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

詳細

RSP720-10GEでは、CPUのルートプロセッサ(RP)とスイッチプロセッサ(SP)がKailash FPGAに接続されています。これらのポートはインバンドポートと呼ばれ、RPインバンドおよびSPインバンドと呼ばれます。Cisco 7600シリーズプラットフォームでは、パケットの大部分がEncoded Address Recognition Logic(EARL)によって転送されます。CPUとの間で送受信されるパケットには、制御パケット、スイッチ宛てのパケット、EARLで直接転送できないパケットなどがあります。

10ギガビットイーサネットアップリンクモデルRSP720-3C-10GEおよびRSP720-3CXL-10GEを搭載したCisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサ（RSP720-3CXL-10GE、2.6より前のバージョンのKailash FPGA）の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がルートスイッチプロセッサをリブートまたは停止させる可能性があります。

この脆弱性は、2.6より前のバージョンのKailash FPGAの問題に起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたIPパケットを該当デバイスに送信したり、該当デバイスを通過させることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はルートプロセッサによるトラフィックの転送やリブートを停止できる可能性があります。

不正利用の可能性を示すインジケータには、Kailashリセットメッセージが含まれます。モジュール番号はRSP720-10GEのスロットを反映します。

%PM_SCP-SP-2-LCP_FW_ERR_INFORM: Module 1 is experiencing the following error: TX in-band error. Invoking ka_gmac_reset

この脆弱性を示すもう1つのインジケータは、ハードウェアテスト失敗メッセージです。モジュール番号はRSP720-10GEのスロットを示します。

%CONST_DIAG-SP-3-HM_TEST_FAIL: Module 1 TestSPRPInbandPing consecutive failure count:10

前のエラーメッセージに示すように、ハードウェアテストが10回失敗するとデバイスがリロードされ、 %Software-forced reloadメッセージでリブートします。

この脆弱性は、Cisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサを宛先とする、またはCisco 7600シリーズルートスイッチプロセッサを移行するIPv4パケットによって引き起こされる可能性があります。この脆弱性は、IPv6を使用して引き起こされる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Bug ID CSCug84789( 登録ユーザ専用)として文書化されています。この脆弱性には、Common Vulnerabilities and Exposures(CVE)IDとしてCVE-2014-2107が割り当てられています。

回避策

このCisco Security Advisoryに記載されている脆弱性に対する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する場合は、 http://www.cisco.com/go/psirt のシスコ セキュリティ アドバイザリ、応答、および通知のアーカイブや、後続のアドバイザリを参照して侵害の可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

2014年2月、シスコは2005年から2010年の間に単一のサプライヤによって製造されたメモリコンポーネントに関する業界全体の問題の詳細を発表しました。これらのコンポーネントを使用するシスコ製品の大半では、フィールドでの故障率が予想レベルを下回っていますが、デバイスのリロードや電源の再投入によってコンポーネントの障害が発生する可能性があります。この問題に関連する既知のセキュリティ上の影響はありませんが、影響を受ける製品のサブセットでは、ソフトウェアアップグレードプロセス中にメモリコンポーネントの障害が発生する可能性があります。アップグレードを決定する前に、関連情報と製品固有のField Notice(www.cisco.com/go/memory)を確認することをお勧めします。各Field Noticeには、ソフトウェアのアップグレード中にメモリコンポーネントの障害が発生する可能性があるかどうかが記載されています。

Cisco IOS ソフトウェア

Cisco IOSソフトウェアチェッカーは、Cisco IOSソフトウェアの脆弱性の影響を最も迅速に判断する方法です。 このツールを使用すると、特定のCisco IOSソフトウェアリリースに影響を与えるCisco Security Advisoryをすばやく特定できます。 ドロップダウンメニューからリリースを選択するか、ローカルシステムからファイルをアップロードすることで、検索を開始できます。このツールでは、show versionコマンドの出力を解析することもできます。結果は、以前に公開されたすべてのシスコセキュリティアドバイザリ、特定の公開、または2014年3月のバンドル公開のすべてのアドバイザリを検索してカスタマイズできます。

また、次のCisco IOSソフトウェアの表を使用して、脆弱性を確認することもできます。 各行はCisco IOSソフトウェアリリースに対応しています。特定のリリースに脆弱性が存在する場合、修正を含む最初のリリースが2列目に表示されます。3列目には、このCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開に含まれるすべての脆弱性を修正する最初のリリースを示します。

展開して修正済みソフトウェアの詳細情報を表示

Cisco IOS XE ソフトウェア

Cisco IOS XEソフトウェアは、このドキュメントで説明されている脆弱性の影響を受けません。

Cisco IOS XR ソフトウェア

Cisco IOS XRソフトウェアは、2014年3月のCisco IOSソフトウェアセキュリティアドバイザリバンドル公開で公開されている脆弱性の影響を受けません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

この脆弱性は、カスタマーサポートのリクエストを処理する際に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20140326-RSP72010GE

改訂履歴

リビジョン 1.0

2014年3月26日

初回公開リリース

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。